Objectif

Cet article définit les étapes requises pour configurer la fonctionnalité de démarrage réseau via l'option PXE ou “ Pixie ” (Pre-Boot eXecution Environment) sur les routeurs de la gamme Cisco RV34x.

Avant d'illustrer les étapes, nous allons examiner les cas d'utilisation pour vous aider à savoir si cette fonctionnalité est adaptée à vos besoins.

Conditions requises

Hébergement de serveur/service IP adressé :

- Un fichier de démarrage

- Images de périphérique définies dans le fichier de démarrage

Microprogramme 1.03.16 ou supérieur pour les périphériques répertoriés ci-dessous (lien vers la page de téléchargement)

- RV340

- RV340W

- RV345

- RV345P

Microprogramme 1.0.01.01 ou supérieur pour les périphériques répertoriés ci-dessous

- RV160 (Lien vers la page de téléchargement)

- RV260 (Lien vers la page de téléchargement)

Introduction

Le démarrage réseau ou le démarrage réseau est le processus de démarrage d'un ordinateur à partir d'un emplacement réseau plutôt que d'un lecteur local. Le plus souvent, un fichier d'amorçage est une image encapsulée ou un instantané d'un système d'exploitation et d'une configuration. Un ” de fichier zip “ est un type de conteneur similaire ; il s'agit d'un format de fichier spécifique qui contient une charge utile de données variable. Dans ce cas, la charge utile du fichier d'amorçage serait un système d'exploitation et une configuration contenant tout ce dont le périphérique aurait besoin au démarrage pour passer d'un test automatique de mise sous tension (POST). En théorie, les formats de fichiers peuvent inclure tout ce qui peut être téléchargé via TFTP et traité/exécuté par la pile PXE de la carte réseau. Le schéma ci-dessous illustre le processus de démarrage réel du PXE.

Depuis la version 1.03.16 du micrologiciel, vous avez désormais la possibilité d'utiliser le champ d'adresse IP du serveur (siaddr) dans l'en-tête DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), appelé le champ Next Server et le champ de fichier, intitulé nom de fichier. Ce champ correspond à votre fichier de démarrage ou à votre image. Pour plus de détails, voir RFC 2131 (Lien vers la vue RFC).

Alors pourquoi voulez-vous utiliser le démarrage du réseau ? Lors de l'amorçage réseau sur de nombreuses stations de travail, il peut rationaliser le processus dans les solutions d'imagerie de disque.

Cas d'utilisation supplémentaires de cette fonctionnalité :

- Tenir à jour les bornes ou kiosques automatisés (comme les distributeurs de billets de cinéma)

- Mise en service de plusieurs stations de travail via le réseau

- Périphériques Cisco pour PME connectés à un réseau d'entreprise utilisant actuellement le démarrage net

Pourquoi utiliser le démarrage réseau lorsque nous avons DHCP Option 66 ?

Le démarrage réseau, tout comme l'option 66, permet de fournir une image distante à un point d'extrémité. Si vous deviez fournir des images différentes aux mêmes périphériques sur le même réseau local virtuel (VLAN), vous pourriez le faire avec Net Boot et DHCP Option 66. En ce sens, les prestations sont gratuites.

En outre, l'utilisation d'un serveur DHCP comme emplacement de démarrage du réseau n'était pas l'objectif du protocole DHCP, ce qui complique votre réseau. Surtout lorsque vous essayez de servir le démarrage du réseau à plusieurs plates-formes matérielles.

Note: Tous les clients PXE n'interpréteront pas correctement l'option 150 DHCP car elle est propriétaire de Cisco ; donc, si possible, l'option 66 devrait être utilisée.

Étapes de configuration du démarrage du réseau

Étape 1. Après vous être connecté à votre périphérique, cliquez sur LAN > VLAN Settings dans la barre de menus.

Note: La barre latérale du menu ne s'affiche pas ? La barre de menus peut être réduite. Essayez de cliquer sur le bouton dans le coin supérieur gauche. Exemple ci-dessous :

Étape 2. Dans la table VLAN, cochez la case à gauche du VLAN que vous souhaitez diriger vers le démarrage PXE, puis cliquez sur le bouton Modifier. Dans notre cas, nous avons sélectionné le VLAN 1 par défaut.

Étape 3. Cochez la case en regard de Network Booting pour l'activer. Entrez ensuite votre adresse IP du serveur suivant et le nom du fichier de démarrage.

- Serveur suivant : Adresse IP uniquement

- Fichier de démarrage : Chemin d'accès de fichier relatif ou absolu accepté. Les formats de fichier de démarrage compatibles sont les suivants :

- *.CMD et *.EFI - Installation de Windows Deployment Services for OS

- *.BIN - Démarrage vDisk Citrix

- *.KPXE - Imagerie de disque FOG

- *.XML - Démarrage de l'hyperviseur à distance, nécessite généralement des options de microprogramme/bios spécifiques et la plupart sont disponibles sur des périphériques propriétaires

Remarque : les fichiers .Com sont également acceptés, comme illustré dans la capture d'écran, bien qu'ils soient moins courants.

Étape 4. Cliquez sur le bouton Appliquer.

Note: Si vous souhaitez enregistrer cette configuration entre les démarrages, veillez à cliquer sur l'icône de sauvegarde clignotante dans la partie supérieure de l'écran.

Vérification de la configuration via Wireshark

La capture d'écran ci-dessous indique où trouver les champs Next Server et Boot File dans l'offre DHCP de Wireshark.

Dépannage de PXE

Si vous rencontrez des erreurs une fois que le client a reçu l'accusé de réception de la demande de proxy DHCP du serveur PXE, nous ne pouvons pas vous aider directement à résoudre ces problèmes. À partir de ce moment, essayez de tester le serveur PXE ainsi que la connectivité IP de base ou le client PXE lui-même. Si le serveur PXE se trouve sur le même VLAN, le client PXE émet ses requêtes ARP (Address Resolution Protocol) pour le serveur PXE. Sinon, les serveurs PXE situés en dehors du VLAN seront dirigés vers la passerelle par défaut.

Si vous avez vérifié ces éléments et que vous rencontrez toujours un problème, il serait possible de contacter notre communauté. Cliquez ici pour visiter notre communauté de routeurs Small Business.

Conclusion

Et c'est tout, vous êtes maintenant configuré pour démarrer des stations de travail sur un VLAN donné à partir d'un emplacement réseau via PXE à l'aide d'un routeur de la gamme RV34x.