Objectif

Le blocage des appels anonymes sur le téléphone IP Cisco 8800 vous permet de filtrer les appels entrants qui n'affichent pas les informations de l'appelant. Si cette fonction est activée, elle rejette automatiquement les appels spécifiques.

Cet article vise à vous montrer comment activer le blocage des appels anonymes sur la plate-forme multiplateforme de la gamme Cisco IP Phone 8800 via son utilitaire Web et son interface utilisateur graphique.

Périphériques pertinents | Version du micrologiciel

- Téléphone IP série 8800 | 11.0.1 (Télécharger la dernière version)

Les téléphones de la gamme 8800 référencés dans cet article ne sont pas des téléphones d'entreprise qui utilisent un contrôleur d'appel spécifique. Si vous souhaitez comparer les deux différents types de téléphones, consultez Comparer et contraster : Téléphones IP MPP Cisco et téléphones IP Cisco Unified.

Bloquer l'appel anonyme

Via l'utilitaire Web

Étape 1. Connectez-vous à l’utilitaire Web du téléphone IP et cliquez sur Admin Login > advanced.

Étape 2. Cliquez sur Voice > User.

Étape 3. Sous Supplementary Services, choisissez Yes dans le menu déroulant Block ANC Setting.

Étape 4. Cliquez sur Submit All Changes.

Vous devez maintenant avoir bloqué les appels anonymes sur votre téléphone via l'utilitaire Web.

Via l'interface utilisateur graphique du téléphone

Étape 1. Appuyez sur le bouton Applications du téléphone IP.

Étape 2. À l’aide du bouton du cluster de navigation, accédez aux préférences utilisateur puis appuyez sur la touche de fonction Select.

Étape 3. Sélectionnez Préférences d'appel, puis appuyez sur la touche de fonction Sélectionner.

Étape 4. Accédez à Block anonymous call et appuyez sur le bouton droit du cluster de navigation,  pour le définir sur On.

Étape 5. Appuyez sur la touche de fonction Set.

Vous avez maintenant activé le blocage des appels anonymes sur votre téléphone via l'interface utilisateur graphique.