Objectif

Les téléphones IP Cisco de la gamme 8800 sont basés sur le même matériel que les téléphones d'entreprise Cisco, mais ont des logiciels différents car ils prennent en charge le contrôle d'appel tiers (3PCC). Ces modèles prennent en charge la plupart des fonctionnalités des téléphones SPA avec ID actualisé et expérience utilisateur améliorée.

La gamme 8800 est idéale pour les travailleurs du savoir, ainsi que pour le personnel administratif, le personnel de gestion et le personnel de direction. Il fonctionne également bien dans les environnements d'espace de travail partagés.

Avec le système d'exploitation du téléphone Cisco Spark, la gamme offre des options de déploiement flexibles, que ce soit sur site, dans le cloud ou dans une configuration hybride.

Cet article présente un tableau comparatif des caractéristiques communes et uniques des différents modèles de téléphones IP Cisco 8800.

Périphériques pertinents

- Téléphone IP Cisco 8800

Graphique de comparaison

Téléphone IP Cisco 8800

Fonctionnalités

CP-8841

CP-8851

CP-8861

Écran

800 x 480 WVGA (5 ”)

800 x 480 WVGA (5 ”)

800 x 480 WVGA (5 ”)

Écran tactile

Non

Non

Non

Commutateur Ethernet

10/100/1000 Mbits/s

10/100/1000 Mbits/s

10/100/1000 Mbits/s

Touches de ligne programmables

5

5

5

Touches programmables

4

4

4

Clés de fonctions fixes

12

12

12

Accès distant mobile sans client VPN via Cisco Expressway

Oui

Oui

Oui

Sans mains

Oui

Oui

Oui

Haut-parleur

Oui

Oui

Oui

Protocoles de signalisation

SIP

SIP, Bluetooth

SIP, Bluetooth

802-3AF

Oui

Oui

Oui

Wi-Fi

—

—

802.11a/b/g/n/ac

Intelligent Cisco

Proximité de la voix mobile

Oui

Oui

Oui

Chargement USB

—

1 port

2 ports

Alimentation Cisco

Non

Non

Non

DHCP

Oui

Oui

Oui

Codecs

G.711a, G.711u, G.729a, G.729b, G.729ab, iSAC

et iLBC (Internet Low Bitrate Codec)

G.711a, G.711u, G.729a, G.729b, G.729ab, iSAC

et iLBC (Internet Low Bitrate Codec)

G.711a, G.711u, G.729a, G.729b, G.729ab, iSAC

et iLBC (Internet Low Bitrate Codec)

802-1p/q

Oui

Oui

Oui

Plates-formes de contrôle des appels Cisco prises en charge

CUCM: 8.5.1 (mode non sécurisé), 8.6.2, 9.1.2, 10.0 et versions ultérieures du bus. Édition : HCS 8.6.2, 9.1.2, 10.0 et versions ultérieures : 8.6.2 et versions ultérieures de Spark Cloud : Nécessite le contrôle d'appel tiers Spark Phone OS 11.0 ou ultérieur : Microprogramme de téléphone IP cp-88xx-10-3-1-1-3PCC et ultérieur

CUCM: 8.5.1 (mode non sécurisé), 8.6.2, 9.1.2, 10.0 et versions ultérieures du bus. Édition : HCS 8.6.2, 9.1.2, 10.0 et versions ultérieures : 8.6.2 et versions ultérieures de Spark Cloud : Nécessite le contrôle d'appel tiers Spark Phone OS 11.0 ou ultérieur : Microprogramme de téléphone IP cp-88xx-10-3-1-1-3PCC et ultérieur

CUCM: 8.5.1 (mode non sécurisé), 8.6.2, 9.1.2, 10.0 et versions ultérieures du bus. Édition : HCS 8.6.2, 9.1.2, 10.0 et versions ultérieures : 8.6.2 et versions ultérieures de Spark Cloud : Nécessite le contrôle d'appel tiers Spark Phone OS 11.0 ou ultérieur : Microprogramme de téléphone IP cp-88xx-10-3-1-1-3PCC et ultérieur

Prise en charge du cryptage UC Manager

Oui

Oui

Oui

Port casque (RJ9)

Oui

Oui

Oui

Support EHH (AUX)

—

—

—

Support EHS (Electronic Hook Switch) (AUX & USB)

Oui (AUX uniquement)

Oui

Oui

Audio large bande

Oui

Oui

Oui

Classification POE

Classe 2

3

4

Prise en charge du module d'extension clé (KEM)

—

Jusqu'à 2

Jusqu'à 3

Port audio externe

—

—

Oui

Bluetooth intégré

—

Oui

Oui