Contenu

Introduction

Périphériques gérés UCSM

Interface web d'UCS Manager

Interface de ligne de commande (CLI)

UCSM Visore

Périphériques autonomes de série C

Intersight

Introduction

Cet article prévoit des instructions d'administrateurs pour obtenir le modèle spécifique et la version courante des disques physiques dans un environnement UCS. Il couvre des différentes méthodes pour des périphériques gérés des UCS Manager (UCSM), des périphériques autonomes de série C, et des périphériques réclamés dans Intersight.

Périphériques gérés UCSM

Pour des périphériques gérés par UCSM, les administrateurs peuvent déterminer le micrologiciel des lecteurs utilisant quelques différentes méthodes.

Interface web d'UCS Manager

Naviguez vers la Gestion de matériel > de micrologiciel > micrologiciel installé. Dans cette interface, l'identifiant de produit de Cisco (PID) est affiché au lieu du modèle de constructeur. Les autres méthodes couvertes ci-dessous tiennent compte du filtrage sur le modèle de constructeur s'il y a lieu.

Interface de ligne de commande (CLI)

Les administrateurs peuvent également employer le CLI pour obtenir le modèle et les versions courantes. Par exemple, les administrateurs souhaitant identifier des périphériques affectés par FN70545 utiliseraient la commande ci-dessous.

UCS-Domain-B# show server inventory expand | egrep "(^Server|Local Disk [0-9]|Model: (LT0400MO|LT1600MO)|Device Version: [A-Z][0-9]{3})"

Server 1/1:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Model: LT0400MO

Device Version: C401

Server 1/2:

Local Disk 1:

Device Version: A005

Local Disk 2:

Device Version: A005

Server 1/3:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Device Version: A005

Server 1/4:

Server 1/5:

Server 1/6:

Server 1/7:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Local Disk 3:

Local Disk 4:

Server 1/8:

Server 1:

UCSM Visore

Les administrateurs peuvent employer UCSM Visore pour questionner à travers l'environnement entier. UCSM Visore peut être accédé à en dirigeant le navigateur chez https:// [VIP UCSM] /visore.html. Entrez dans le storageLocalDisk pour la classe ou le DN, le modèle pour la propriété et le modèle de périphérique pour Val1. Par exemple, les administrateurs souhaitant identifier des périphériques affectés par FN70545 écriraient LT0400MOAND LT1600MO.

Périphériques autonomes de série C

Les administrateurs peuvent utiliser le Contrôleur de gestion intégré de Cisco (IMC) pour visualiser les lecteurs installés. Pour des lecteurs connectés de contrôleur RAID, naviguez vers la mémoire > le contrôleur RAID > les informations d'entraînement > des données physiques de demande.

Intersight

Administrateurs avec les serveurs réclamés dans Intersight qui ont des essentiel autorisant l'avantage de la capacité de visualiser des petits groupes de serveur dans Intersight. Les administrateurs peuvent visualiser l'inventaire en allant aux serveurs > (serveur choisi) > inventaire > contrôleur choisi de mémoire.

Les administrateurs qui souhaitent vérifier le modèle matériel/versions pour un bulletin de renseignements ou une note de terrain exceptionnel de logiciel peuvent des bulletins de renseignements de leverageIntersight s'ils ont l'autorisation d'avantage. Ceci affichera les périphériques affectés tous dans un endroit.