Contenu

Introduction

Components Used

Procédure

Dépannage des problèmes courants d'enregistrement :

Scénario 1 : Le mot de passe administrateur du domaine UCS est incorrect lors de l'enregistrement du domaine à partir d'UCS Central.

Scénario 2 : L'heure UCS Central et du domaine UCS n'est pas synchronisée.

Scénario 3 : Un secret partagé incorrect est entré lors de l'enregistrement à partir du domaine UCS.

Scénario 4 : UCS Central ne peut pas communiquer avec UCS Manager lors de l'inscription

Introduction

Ce document décrit les étapes à suivre pour enregistrer les domaines UCS de Cisco Unified Computing System avec UCS Central. Avant la version 1.5 d'UCS Central, l'enregistrement ne pouvait être effectué qu'à partir d'UCS Manager. Depuis la version 1.5, l'enregistrement peut être effectué à partir d'UCS Central et d'UCS Manager.

Components Used

UCS Central 2.0(1a)

UCS Manager 3.1(3a)

Tous les périphériques utilisés sont des périphériques de TP

Procédure

Processus d'enregistrement à partir du domaine UCS :

Lancez UCS Manager et cliquez sur Admin-> Communication Management-> UCS Central.

Sélectionnez Register with UCS Central .

Entrez le nom d'hôte/l'adresse IP et le secret partagé de UCS Central (Il est toujours recommandé d'enregistrer UCS Central à l'aide du nom d'hôte, car l'adresse IP peut être modifiée à l'aide de l'entrée DNS, alors que le domaine est enregistré) et cliquez sur OK pour commencer l'enregistrement.

Le contrôle de résolution de stratégie peut être défini lors de l'enregistrement. Il peut également être modifié après enregistrement.

Surveillez l'état FSM(Finite State Machine) pour vérifier le processus d'enregistrement.

Processus d'inscription à partir d'UCS Central :

Lancez UCS Central, cliquez sur Outils système et accédez à Gestion de domaine.

Cliquez sur Register Domain dans le coin droit.

Entrez le nom d'hôte/adresse IP du domaine UCS et le nom d'utilisateur et le mot de passe Admin. Sélectionnez le nom d'hôte/adresse IP d'UCS Central et cliquez sur Register. (Il est toujours recommandé d'enregistrer UCS Central à l'aide du nom d'hôte en tant qu'adresse IP en utilisant l'entrée DNS, lorsque le domaine est enregistré).

L'état FSM peut être surveillé à partir de l'onglet Configuration Status.

Dépannage des problèmes courants d'enregistrement :

Scénario 1 : Le mot de passe administrateur du domaine UCS est incorrect lors de l'enregistrement du domaine à partir d'UCS Central.

Régler: Corrigez le mot de passe admin et recommencez l'enregistrement.

État FSM de UCS Central

Scénario 2 : L'heure UCS Central et du domaine UCS n'est pas synchronisée.

Régler: Synchronisez l'heure sur UCS Central et UCS Domain et recommencez l'enregistrement.

Référez-vous à Synchronisation temporelle forcée dans UCS Manager dans le lien ci-dessous pour corriger l'heure.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Operations/b_UCSC_Ops_Guide_2_0/b_UCSC_Ops_Guide_2_0_chapter_01100.html

État FSM d'UCS Manager

Scénario 3 : Un secret partagé incorrect est entré lors de l'enregistrement à partir du domaine UCS.

Régler: Saisissez le bon secret partagé et recommencez l'enregistrement.

Reportez-vous à Réinitialisation du secret partagé dans le lien ci-dessous pour modifier le secret partagé.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/install-upgrade/2-0/b_Cisco_UCSC_Install_and_Upgrade_Guide_2_0/b_Cisco_UCSC_Install_and_Upgrade_Guide_2_0_chapter_0101.html#task_8299DFA4853049068C7E384F5E8FF493

État FSM d'UCS Manager

Scénario 4 : UCS Central ne peut pas communiquer avec UCS Manager lors de l'inscription

Régler: Assurez-vous qu'aucun pare-feu ne bloque la communication entre UCSM et UCS Central sur 443.

État FSM d'UCS Manager