Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Conseils de dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit des conseils de dépannage utiles pour le SAN UCS (Unified Computing System).

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande d'avoir des connaissances sur UCS SAN.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Conseils de dépannage

Vérifiez que le vHBA dispose d'un FLOGI dans le fabric SAN.

1. Connectez-vous à l'interface de ligne de commande UCS et à NXOS.

# connect nxos a|b

(nxos)# show npv flogi-table

Assurez-vous que le FCID du WWPN est attribué et que le VSAN est correct.

2. Vous pouvez également vérifier, à partir du commutateur Cisco MDS, que le WWPN dispose de FLOGI.

SV-35-06-MDS9222i# show flogi database

SV-35-06-MDS9222i# show fcns database

Vérifiez le zonage sur le commutateur MDS pour vous assurer que le vHBA (WWPN) et la cible de stockage sont en ligne et dans la même zone.

SV-35-06-MDS9222i# show zoneset active vsan 1000

Vérifiez si le vHBA peut voir la cible lors du démarrage du SAN.

Sur UCS Manager, si la lame peut démarrer à partir du SAN, le ” d'ordre de démarrage réel d'UCS Manager “ doit pouvoir voir le WWPN de toutes les cibles.

Lorsque vous démarrez la lame, appuyez sur F2 pour entrer dans le BIOS et accéder au Gestionnaire de démarrage. Le BIOS doit être en mesure de voir le LUN à démarrer.

Pour l'adaptateur PALO, à ce stade (lorsque le système d'exploitation n'a pas encore démarré), vous pouvez également vous connecter à l'adaptateur pour vérifier si le vHBA possède FLOGI et PLOGI.

Une fois le système d'exploitation démarré, le résultat est différent. On s'y attend.

Pour un adaptateur M71KR-E, lorsque vous démarrez le serveur, appuyez sur control + E pour accéder à l'utilitaire de configuration de l'adaptateur HBA Emulex. Choisissez ensuite le vHBA et indiquez le périphérique de démarrage. Le vHBA doit pouvoir voir la cible.

Vérifiez si le vHBA dispose de l'ID de LUN approprié pour démarrer à partir du SAN.

La stratégie de démarrage associée au profil de service a la configuration de démarrage. Assurez-vous que le WWPN de la cible est correct et que l'ID de LUN correspond également au LUN défini dans le stockage.

Voici un exemple de stockage EMC. Dans le groupe de stockage, le LUN 1301 est mappé à l'hôte avec l'ID 0, qui doit correspondre à l'ID défini dans la stratégie de démarrage.

Vérifiez si la cible FC peut voir le vHBA(WWPN) et s'il a PLOGI vers la cible.

Vérifiez si l'image ESXi personnalisée Cisco est utilisée pour le démarrage SAN.

Si ESXi ne voit pas le LUN sur le SAN alors que le vHBA le voit au démarrage, il est probable que l'image ESXi ne dispose pas du pilote approprié. Vérifiez si le client utilise l'image personnalisée Cisco ESXi. Accédez au site Web VMware et recherchez “ Cisco ESXi ” télécharger l'image personnalisée Cisco.

Image personnalisée Cisco pour ESXi 5.1.0

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=CISCO-ESXI-5.1.0-GA-25SEP2012&productId=285

Image personnalisée Cisco pour ESXi 5.0.0 U1

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=CISCO-ESXI-5.0.0-U1-28AUG2012&productId=268

Image personnalisée Cisco pour ESXi 4.1 U2

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=OEM-ESXI41U2-CISCO&productId=230

Images Rollp ISO vSphere 5.0 (fournit une image ISO ESXi installable qui inclut des pilotes pour divers produits produits produits par les partenaires VMware), par exemple avec le serveur C220 M3, CIMC 1.46c et LSI 9266-8i. Même l'image ESXi personnalisée ne dispose pas du pilote pour détecter le stockage local.

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=ROLLUPISO_50_2&productId=229

Reportez-vous également à la note de version de cumul

http://www.vmware.com/support/vsphere5/doc/vsphere-esxi-50-driver-rollup2-release-notes.html

Vérifiez si ESXi utilise le même pilote de carte réseau correct.

Activez SSH et ESX SHELL et connectez-vous à l'hôte ESXi. Ensuite, exécutez vmkload_mod -s fnic.

Vérifiez si l'hôte peut voir tous les chemins vers la cible de stockage à partir de VMware ESXi.

1. Vérifiez les informations de LUN qui peuvent être vues par n'importe quel vHBA.

~ # esxcfg-scsidevs -c

Device UID                            Device Type      Console

Device                                 Size             Multipath PluginDisplay Name

naa.6006016081f0280000e47af49150e111  Direct-Access    /vmfs/devices/disks/naa.60060

16081f0280000e47af49150e111  40960MB   NMP     DGC Fibre Channel Disk (naa.600601608

1f0280000e47af49150e111)

naa.6006016081f028007a6ffec12985e111  Direct-Access    /vmfs/devices/disks/naa.600601

6081f028007a6ffec12985e111  51200MB   NMP     DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f

028007a6ffec12985e111)

naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111  Direct-Access    /vmfs/devices/disks/naa.600601

6081f02800ca79c3b09150e111  10240MB   NMP     DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f

02800ca79c3b09150e111)

2. Vérifiez quel vHBA peut voir quelles LUN.

~ # esxcfg-scsidevs -A

vmhba1      naa.6006016081f0280000e47af49150e111

vmhba1      naa.6006016081f028007a6ffec12985e111

vmhba1      naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111

vmhba2      naa.6006016081f0280000e47af49150e111

vmhba2      naa.6006016081f028007a6ffec12985e111

vmhba2      naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111

Dans cet exemple ci-dessus, vmhba1 et vmhba2 peuvent voir les 3 LUN.

3. Vérifiez les chemins vers les LUN.

~ # esxcfg-mpath -b

naa.6006016081f0280000e47af49150e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f02800

00e47af49150e111)

vmhba1:C0:T0:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:

44:60:44:fa

vmhba1:C0:T1:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T0:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T1:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68:

44:60:44:fa

naa.6006016081f028007a6ffec12985e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f028007a

6ffec12985e111)

vmhba1:C0:T0:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:

44:60:44:fa

vmhba1:C0:T1:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T0:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T1:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68:

44:60:44:fa

naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f02800ca

79c3b09150e111)

vmhba1:C0:T0:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:

44:60:44:fa

vmhba1:C0:T1:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T0:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T1:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68:

44:60:44:fa

Dans cet exemple, il existe quatre chemins vers chaque LUN : deux de vmhba1 et deux de vmhba2.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems