Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Informations générales

Processus à suivre

Partie 1. Configuration CIMC

Partie 2. Installation d'ESXi

Vérification

Dépannage

Introduction

Ce document décrit le processus afin d'installer Elastic Sky X Integrated (ESXi) et de configurer Cisco Integrated Management Controller (CIMC) sur le serveur BE6/7K en cas de panne matérielle totale ou de remplacement complet du serveur. Ce document aide à configurer le serveur à partir de zéro.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Accès physique au serveur afin de connecter le clavier et le moniteur

- Besoin d'un accès au clavier et au moniteur

- Dongle CIMC pour connecter le moniteur et le clavier

- Compte gratuit dans VMware afin de télécharger l'image client Cisco

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

BE6K/7K sont des solutions empaquetées, c'est-à-dire qu'ESXi est préinstallé sur le serveur. Parfois, vous pouvez rencontrer un problème avec BE6k/7K où vous devez remplacer tous les disques durs (HDD) ou vous ne pouvez pas récupérer les données ou le disque virtuel (VD) a échoué ou le remplacement complet du serveur, puis vous devez installer ESXi sur le nouveau matériel. Ce document décrit le processus à suivre pour installer l'ESXi et configurer CIMC dans un tel événement

Processus à suivre

La procédure peut être divisée en deux parties :

Partie 1. Configurez CIMC et créez VD.

1. Connectez le clavier et le moniteur à la console du serveur Unified Computing System (UCS) à l'aide du dongle clavier/vidéo/souris (KVM)

2. Mise sous tension du serveur

3. Configurer l’adresse IP CIMC

4. S'assurer que tous les disques physiques sont en bon état

5. Créer un VD dans RAID 5

Partie 2. Installez ESXi sur la VD créée.

1. Téléchargez Cisco Custom ISO® depuis VMware

2. Connectez-vous à CIMC et lancez la console KVM. (Vérifiez que JRE est installé sur le PC)

3. Monter l'ISO virtuelle à l'aide de la console KVM

4. Redémarrer le serveur UCS à partir de KVM, appuyez sur F6 au démarrage

5. Choisissez CD/DVD virtuel, appuyez sur Entrée

6. Poursuivre l'installation d'ESXi

7. À partir de l'interface utilisateur de console directe (DCUI), appuyez sur F2, configurez ESXi IP, sous-réseau, VLAN (facultatif)

8. Accéder à l'IP ESXi à partir du client Vsphere

Partie 1. Configuration CIMC

Procédure avec captures d'écran.

Étape 1. Connectez le clavier et le moniteur à la console du serveur UCS à l'aide du dongle KVM, comme illustré sur l'image.

Étape 2. Mettez le serveur sous tension.

Étape 3. À l'écran de démarrage Power On, appuyez sur F8 comme indiqué dans l'image.

Étape 4. Configurez CIMC pour la connectivité, comme l’illustre l’image.

Une fois dans l'utilitaire CIMC, vous devez configurer ceci :

- adresse IP CIMC

- Passerelle par défaut

- Définir le mot de passe de CIMC

Étape 5. Créer VD.

Pour créer la VD, procédez comme suit :

1. Lancer CIMC

2. Accédez à Stockage

3. Accédez à Stockage > Informations sur le contrôleur

4. Accédez à Informations sur le contrôleur > Créer un lecteur virtuel à partir de lecteurs physiques inutilisés

5. Sélectionner Raid comme 5

6. Sélectionner un disque dur
Note: Vous avez besoin d'au moins 3 disques durs pour Raid 5.

7. Définir le nom et les propriétés

8. Cliquez sur Créer un lecteur virtuel

1. Lancez CICM à partir d'un navigateur Web. Acceptez toutes les alertes de certificat que vous recevez comme indiqué dans l'image.

2. Accédez à Stockage comme indiqué dans l'image.

3. Accédez à Storage > Controller Info comme indiqué dans l'image.

4. Accédez à Informations sur le contrôleur > Créer un lecteur virtuel à partir de lecteurs physiques inutilisés comme illustré dans l'image.

5. Sélectionnez RAID Level (Niveau RAID) comme 5 dans la liste déroulante, comme illustré dans l'image.

6. Sélectionnez HDD comme indiqué dans l'image.

Note: Vous avez besoin d'au moins 3 disques durs pour Raid 5.

7. Définissez Nom et Propriétés comme indiqué dans l'image.

8. Cliquez sur Créer un lecteur virtuel comme indiqué dans l'image.

9. Vérifiez que le lecteur est créé comme indiqué dans les images.

Partie 2. Installation d'ESXi

Étape 1. Téléchargez Cisco Custom ISO® à partir de VMware, comme l'illustre l'image.

Étape 2. Connectez-vous à CIMC et lancez la console KVM. (Assurez-vous que JRE 1.7 ou supérieur est installé sur le PC si vous utilisez Java). Dans ce cas, vous utilisez une KVM basée sur le code HTML comme indiqué dans l'image.

Étape 3. Montez l'ISO virtuelle avec la console KVM comme illustré dans les images.

Étape 4. Redémarrez le serveur UCS à partir de KVM, puis appuyez sur F6 au démarrage comme indiqué dans les images.

Étape 5. Choisissez Virtual CD/DVD Option, appuyez sur Entrée comme indiqué dans l'image.

Étape 6. Procédez à l'installation d'ESXi comme indiqué dans les images.

Note: Sélectionnez le lecteur que vous avez créé dans CIMC.

Étape 6. À partir de DCUI, appuyez sur F2, configurez ESXi IP, sous-réseau, VLAN (facultatif) comme indiqué dans les images.

Dorénavant, accédez à l'IP ESXi à partir du client Vsphere ou d'un navigateur Web et téléchargez UC ISO dans Data store afin de déployer VM.

Vérification

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

La vérification est traitée dans la partie 1. Configuration CIMC > Étape 9. de l'article.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.