Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration du concentrateur Cisco VPN 5000

Configurer le serveur RADIUS IAS Microsoft Windows 2000

Vérifier le résultat

Configurer le client VPN

Journaux du concentrateur

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit les procédures utilisées pour configurer un concentrateur Cisco VPN 5000 avec authentification externe sur un serveur d'authentification Internet (IAS) Microsoft Windows 2000 avec RADIUS.

Remarque : le protocole CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) ne fonctionne pas. Utilisez uniquement le protocole PAP (Password Authentication Protocol). Référez-vous à l'ID de bogue Cisco CSCdt96941 (clients enregistrés uniquement) pour plus de détails.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

L’information contenue dans le présent document est fondée sur cette version logicielle:

- Logiciel du concentrateur Cisco VPN 5000 version 6.0.16.0001

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Configuration du concentrateur Cisco VPN 5000

VPN5001_4B9CBA80

VPN5001_4B9CBA80> show config

Enter Password:

Edited Configuration not Present, using Running

[ General ]

EthernetAddress          = 00:02:4b:9c:ba:80

DeviceType               = VPN 5001 Concentrator

ConfiguredOn             = Timeserver not configured

ConfiguredFrom           = Command Line, from Console

EnablePassword           =

Password                 =

[ IP Ethernet 0 ]

Mode                     = Routed

SubnetMask               = 255.255.255.0

IPAddress                = 172.18.124.223

[ IP Ethernet 1 ]

Mode                     = Off

[ IKE Policy ]

Protection               = MD5_DES_G1

[ VPN Group "rtp-group" ]

BindTo                   = "ethernet0"

Transform                = esp(md5,des)

LocalIPNet               = 10.1.1.0/24

MaxConnections           = 10

IPNet                    = 0.0.0.0/0

[ RADIUS ]

BindTo                   = "ethernet0"

ChallengeType            = PAP

PAPAuthSecret            = "pappassword"

PrimAddress              = "172.18.124.108"

Secret                   = "radiuspassword"

UseChap16                = Off

Authentication           = On

[ Logging ]

Level                    = 7

Enabled                  = On

Configuration size is 1065 out of 65500 bytes.

VPN5001_4B9CBA80#

Configurer le serveur RADIUS IAS Microsoft Windows 2000

Ces étapes vous guident dans une configuration de serveur RADIUS Microsoft Windows 2000 IAS simple.

1. Sous les propriétés IAS de Microsoft Windows 2000, sélectionnez Clients et créez un nouveau client.

Dans cet exemple, une entrée nommée VPN5000 est créée. L'adresse IP du concentrateur Cisco VPN 5000 est 172.18.124.223. Dans la liste déroulante Client-Vendor, sélectionnez Cisco. Le secret partagé est le secret de la configuration [ RADIUS] de concentrateur VPN.

2. Sous les propriétés de la stratégie d'accès à distance, sélectionnez Accorder l'autorisation d'accès à distance dans la section « Si un utilisateur correspond aux conditions », puis cliquez sur Modifier le profil.

3. Cliquez sur l'onglet Authentication (Authentification) et assurez-vous que seule l'authentification non chiffrée (PAP, SPAP) est sélectionnée.

4. Sélectionnez l'onglet Avancé, cliquez sur Ajouter et sélectionnez Spécifique au fournisseur.

5. Sous la boîte de dialogue Informations d'attribut multivaleurs de l'attribut Spécifique au fournisseur, cliquez sur Ajouter afin d'accéder à la boîte de dialogue Informations d'attribut spécifique au fournisseur. Sélectionnez Enter Vendor Code et saisissez 255 dans la zone adjacente. Ensuite, sélectionnez Oui. Il est conforme et cliquez sur Configurer l'attribut.

6. Dans la boîte de dialogue Configurer VSA (conforme RFC), saisissez 4 pour le numéro d'attribut attribué par le fournisseur, saisissez String pour le format d'attribut et saisissez rtp-group (nom du groupe VPN dans le concentrateur Cisco VPN 5000) pour la valeur d'attribut. Cliquez sur OK et répétez l'étape 5.

7. Dans la boîte de dialogue Configurer VSA (conforme RFC), saisissez 4 pour le numéro d'attribut attribué par le fournisseur, saisissez String pour le format d'attribut et saisissez cisco123 (le secret partagé du client) pour la valeur Attribute. Click OK.

8. Vous voyez que l'attribut Spécifique au Fournisseur contient deux valeurs (mot de passe de groupe et VPN).

9. Sous vos propriétés utilisateur, cliquez sur l'onglet Composer et assurez-vous que Contrôle de l'accès via la stratégie d'accès à distance est sélectionné.

Vérifier le résultat

Cette section fournit des informations qui vous permettront de vérifier que votre configuration fonctionne correctement.

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

- show radius statistics - Affiche les statistiques de paquets pour la communication entre le concentrateur VPN et le serveur RADIUS par défaut identifié par la section RADIUS.

- show radius config : affiche les paramètres actuels des paramètres RADIUS.

Il s'agit de la sortie de la commande show radius statistics.

VPN5001_4B9CBA80>show radius statistics

RADIUS Stats

Accounting            Primary       Secondary

Requests                 0             na

Responses                0             na

Retransmissions          0             na

Bad Authenticators       0             na

Malformed Responses      0             na

Packets Dropped          0             na

Pending Requests         0             na

Timeouts                 0             na

Unknown Types            0             na

Authentication        Primary       Secondary

Requests                 3             na

Accepts                  3             na

Rejects                  0             na

Challenges               0             na

Retransmissions          0             na

Bad Authenticators       0             na

Malformed Responses      0             na

Packets Dropped          0             na

Pending Requests         0             na

Timeouts                 0             na

Unknown Types            0             na

VPN5001_4B9CBA80>

Ceci est le résultat de la commande show radius config.

RADIUS           State    UDP  CHAP16

Authentication   On      1812  No

Accounting       Off     1813  n/a

Secret           'radiuspassword'

Server     IP address      Attempts  AcctSecret

Primary    172.18.124.108         5  n/a

Secondary  Off

Configurer le client VPN

Cette procédure vous guide tout au long de la configuration du client VPN.

1. Dans la boîte de dialogue Client VPN, sélectionnez l'onglet Configuration. Ensuite, dans la boîte de dialogue VPN Client-Prompt for Secret, saisissez le secret partagé sous VPN Server. Le secret partagé du client VPN est la valeur entrée pour le mot de passe VPN de l'attribut 5 dans le concentrateur VPN.

2. Après avoir entré le secret partagé, vous êtes invité à entrer un mot de passe et un secret d'authentification. Le mot de passe est votre mot de passe RADIUS pour cet utilisateur, et le secret d'authentification est le secret d'authentification PAP dans la section [ RADIUS] du concentrateur VPN.

Journaux du concentrateur

Notice   4080.11 seconds New IKE connection: [172.18.124.108]:1195:omar

Debug    4080.15 seconds Sending RADIUS PAP challenge to omar at 172.18.124.108

Debug    4087.52 seconds Received RADIUS PAP response from omar at 172.18.124.108, contacting server

Notice   4088.8 seconds VPN 0:3 opened for omar from 172.18.124.108.

Debug    4088.8 seconds Client's local broadcast address = 172.18.124.255

Notice   4088.8 seconds User assigned IP address 10.1.1.1

Info     4094.49 seconds Command loop started from 10.1.1.1 on PTY2

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Annonce de fin de commercialisation des concentrateurs Cisco VPN 5000

- Page d'assistance du concentrateur VPN Cisco 5000

- Page d'assistance du client VPN 5000 de Cisco

- Page d'assistance IPsec

- Support technique - Cisco Systems