Contenu

Introduction

Problème

Solution

Shell EFI

Ajouter le mode de récupération aux options de démarrage

Introduction

Ce document décrit les étapes à suivre pour démarrer l'appliance Secure Malware Analytics® en mode de récupération avec EFI Shell et Ajouter le mode de récupération aux options de démarrage.

Problème

Vous pouvez voir, comme le montre l'image, que le mode de récupération n'est pas affiché dans la fenêtre du BIOS :

Pour démarrer en mode de récupération dans ce scénario, nous devons utiliser les étapes décrites dans la section suivante.

Solution

Shell EFI

Étape 1. Connectez l'adaptateur KVM à un moniteur externe et à un clavier, puis branchez-le sur le port KVM situé à l'avant du périphérique. Si CIMC est disponible et configuré, vous pouvez utiliser une KVM distante.

Étape 2. Redémarrez le périphérique.

Étape 3. Appuyez sur F6 dans la fenêtre du BIOS pour obtenir la liste des cibles de démarrage possibles.

Étape 4. Sélectionnez UEFI : Shell EFI intégré.

Étape 5. Juste après, appuyez sur ÉCHAP avant que le script de démarrage ne se termine pour passer à l'interpréteur de commandes EFI.

Étape 6. Liste des systèmes de fichiers disponibles.

Étape 7. À ce stade, vous devez localiser le répertoire Recovery qui se trouve dans l'un des systèmes de fichiers.

Étape 8. Accédez à ce répertoire.

Étape 9. Exécutez la commande fs1:\efi\Recovery\boot.efi

Étape 10. Le périphérique démarre en mode de récupération.

Ajouter le mode de récupération aux options de démarrage

Étape 1. Connectez l'adaptateur KVM à un moniteur externe et à un clavier, puis branchez-le sur le port KVM situé à l'avant du périphérique. Si CIMC est disponible et configuré, vous pouvez utiliser une KVM distante.

Étape 2. Redémarrez le périphérique.

Étape 3. Appuyez sur F6 dans la fenêtre du BIOS pour obtenir la liste des cibles de démarrage possibles.

Étape 4. Sélectionnez Enter Setup.

Étape 5. Naviguez dans Options de démarrage, faites défiler jusqu'en bas et sélectionnez Ajouter une nouvelle option de démarrage.

Étape 6. Sélectionnez Ajouter l'option de démarrage et tapez Récupération.

Étape 7. Sélectionnez Chemin d'accès pour l'option de démarrage et sélectionnez le système de fichiers approprié.

Étape 8. Sélectionnez <efi>, <Recovery> et <boot.efi>.

Étape 9. Sélectionnez Créer.

Étape 10. La nouvelle option de démarrage crée.

Étape 12. Placez l'option Récupération au n° 2 avec +/- boutons.

Étape 13. Accédez à Enregistrer et quitter et sélectionnez Enregistrer les modifications et Quitter.

Étape 14. Confirmer les modifications.

Étape 15. Le périphérique démarre normalement.

Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'administration de Secure Malware Analytics Appliance.