Table des matières

Introduction

Informations générales

Différence entre les unités principale et secondaire dans la configuration de basculement

Différence entre les unités actives et en veille dans la configuration de basculement

Remplacer l'échec du pare-feu secondaire

Remplacer l'échec du pare-feu principal

Introduction

Ce document décrit comment remplacer un pare-feu ASA (Adaptive Security Appliance) par une paire de basculement actif/veille.

Informations générales

Les pare-feu ASA prennent en charge deux configurations de basculement, le basculement actif/actif et le basculement actif/en veille.

Il existe 2 pare-feu :

- firewall-a est principal/actif

- firewall-b est secondaire/en veille

Différence entre les unités principale et secondaire dans la configuration de basculement

Cette commande signifie que ce pare-feu transmet toujours la configuration active au pare-feu secondaire.

# failover lan unit primary

Cette commande signifie que ce pare-feu reçoit toujours la configuration active du pare-feu principal.

# failover lan unit secondary

Différence entre les unités actives et en veille dans la configuration de basculement

Cette commande signifie que ce pare-feu est le pare-feu actif dans la paire de basculement.

# failover active

Cette commande signifie que ce pare-feu est le pare-feu de secours exécutant un pare-feu dans la paire de basculement.

# failover standby

Remplacer l'échec du pare-feu secondaire

1. Vérifiez que le pare-feu principal est actif et en ligne. Exemple :

firewall-a/pri/act# show failover

Failover On

Failover unit Primary

Failover LAN Interface: sync Port-channel1 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 0 of 1292 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

Version: Ours 9.12(4)56, Mate 9.12(4)56

Serial Number: Ours JADSERIAL1, Mate JADSERIAL2

Last Failover at: 19:54:29 GMT May 23 2023

This host: Primary - Active

Active time: 2204 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.1): Normal (Not-Monitored)

Interface outside (10.1.1.1): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.1): Normal (Not-Monitored)

Other host: Secondary - Failed

Active time: 0 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.2): Normal (Not-Monitored)

Interface outside (10.1.1.2): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.2): Normal (Not-Monitored)

2. Arrêtez et retirez physiquement le pare-feu secondaire.

3. Ajoutez physiquement le nouveau pare-feu secondaire et mettez-le sous tension.

4. Une fois que le nouveau pare-feu secondaire est actif avec la configuration d’usine par défaut, activez le lien de basculement,no shutdownle lien physique de basculement.

Exemple :

firewall-a/pri/act#conf t

firewall-a/pri/act#(config)#interface Port-channel1

firewall-a/pri/act#(config-if)#no shutdown

firewall-a/pri/act#(config)#exit

firewall-a/pri/act#

firewall-b/sec/stby#conf t

firewall-b/sec/stby#(config)#interface Port-channel1

firewall-b/sec/stby#(config-if)#no shutdown

firewall-b/sec/stby#(config)#exit

firewall-b/sec/stby#

5. Configurez les commandes de basculement. Exemple :

firewall-a/pri/act# sh run | inc fail

failover

failover lan unit primary

failover lan interface sync Port-channel1

failover link sync Port-channel1

failover interface ip sync 10.10.13.9 255.255.255.252 standby 10.10.13.10

no failover wait-disable

firewall-a/pri/act#

firewall-b/sec/stby# sh run | inc fail

no failover

failover lan unit secondary

failover lan interface sync Port-channel1

failover link sync Port-channel1

failover interface ip sync 10.10.13.9 255.255.255.252 standby 10.10.13.10

no failover wait-disable

firewall-b/sec/stby#

6. Activez le basculement sur le nouveau pare-feu secondaire. Exemple :

firewall-b/sec/stby#conf t

firewall-b/sec/stby#(config)#failover

firewall-b/sec/stby#(config)#exit

firewall-b/sec/stby#

firewall-b/sec/stby# sh run | inc fail

failover

firewall-b/sec/stby#

7. Attendez que la configuration active soit synchronisée avec la nouvelle unité et validez l'état de basculement correct. Exemple :

firewall-a/pri/act#

Beginning configuration replication: Sending to mate.

End Configuration Replication to mate

firewall-a/pri/act#

firewall-b/sec/stby#

Beginning configuration replication from mate.

End configuration replication from mate.

firewall-b/sec/stby#

Remarque : notez que le pare-feu principal (firewall-a) envoie la configuration au pare-feu secondaire (firewall-b).

8. Enregistrez la configuration sur le serveur principal/actif et validez la mémoire d'écriture sur le nouveau serveur secondaire/en veille. Exemple :

firewall-a/pri/act#write memory

Building configuration...

Cryptochecksum: ad317407 935a773c 6c5fb66a c5edc342

64509 bytes copied in 9.290 secs (7167 bytes/sec)

[OK]

firewall-a/pri/act#

firewall-b/sec/stby#

May 24 2023 15:16:21 firewall-b : %ASA-5-111001: Begin configuration: console writing to memory

May 24 2023 15:16:22 firewall-b : %ASA-5-111004: console end configuration: OK

May 24 2023 15:16:22 firewall-b : %ASA-5-111008: User 'failover' executed the 'write memory' command.

May 24 2023 15:16:22 firewall-b : %ASA-5-111010: User 'failover', running 'N/A' from IP x.x.x.x , executed 'write memory'

firewall-b/sec/stby#

9. Vérifiez que la paire de basculement est active/active sur les deux pare-feu. Exemple :

firewall-a/pri/act# show failover

Failover On

Failover unit Primary

Failover LAN Interface: sync Port-channel1 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 0 of 1292 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

Version: Ours 9.12(4)56, Mate 9.12(4)56

Serial Number: Ours JADSERIAL1, Mate JADSERIAL2

Last Failover at: 19:54:29 GMT May 23 2023

This host: Primary - Active

Active time: 71564 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.1): Normal (Not-Monitored)

Interface outside (10.1.1.1): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.1): Normal (Not-Monitored)

Other host: Secondary - Standby Ready

Active time: 0 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.2): Normal (Not-Monitored)

Interface outside (10.1.1.2): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.2): Normal (Not-Monitored)

firewall-b/sec/stby# show failover

Failover On

Failover unit Secondary

Failover LAN Interface: sync Port-channel1 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 0 of 1292 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

Version: Ours 9.12(4)56, Mate 9.12(4)56

Serial Number: Ours JADSERIAL2, Mate JADSERIAL1

Last Failover at: 20:51:27 GMT May 23 2023

This host: Secondary - Standby Ready

Active time: 0 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.2): Normal (Not-Monitored)

Interface outside (10.1.1.2): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.2): Normal (Not-Monitored)

Other host: Primary - Active

Active time: 71635 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.1: Normal (Not-Monitored)

Interface outide (10.1.1.1): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.1): Normal (Not-Monitored)

Remplacer l'échec du pare-feu principal

1. Vérifiez que le pare-feu secondaire est actif et en ligne. Exemple :

firewall-b/sec/act# show failover

Failover On

Failover unit Secondary

Failover LAN Interface: sync Port-channel1 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 0 of 1292 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

Version: Ours 9.12(4)56, Mate 9.12(4)56

Serial Number: Ours JADSERIAL2, Mate JADSERIAL1

Last Failover at: 19:54:29 GMT May 23 2023

This host: Secondary - Active

Active time: 2204 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.1): Normal (Not-Monitored)

Interface outside (10.1.1.1): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.1): Normal (Not-Monitored)

Other host: Primary - Failed

Active time: 0 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.2): Normal (Not-Monitored)

Interface outside (10.1.1.2): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.2): Normal (Not-Monitored)

2. Arrêtez et retirez physiquement le pare-feu principal.

3. Ajouter physiquement le nouveau pare-feu principal et le mettre sous tension.

4. Maintenant, le nouveau pare-feu principal est actif avec la configuration par défaut.

5. Activez le lien de basculement, sans arrêter le lien physique de basculement. Exemple :

firewall-a/pri/stby#conf t

firewall-a/pri/stby#(config)#interface Port-channel1

firewall-a/pri/stby#(config-if)#no shutdown

firewall-a/pri/stby#(config)#exit

firewall-a/pri/stby#

firewall-b/sec/act#conf t

firewall-b/sec/act#(config)#interface Port-channel1

firewall-b/sec/act#(config-if)#no shutdown

firewall-b/sec/act#(config)#exit

firewall-b/sec/act#

6. Enregistrez la configuration. Écrivez de la mémoire sur le pare-feu secondaire/actif et assurez-vous que l'unité LAN secondaire de basculement est dans la configuration de démarrage.

Exemple :

firewall-b/sec/act# write memory

Building configuration...

Cryptochecksum: ad317407 935a773c 6c5fb66a c5edc342

64509 bytes copied in 9.290 secs (7167 bytes/sec)

[OK]

firewall-b/sec/act# show start | inc unit

failover lan unit secondary

firewall-b/sec/act#

7. Configurer les commandes de basculement.

1. Sur le pare-feu secondaire/actif, vous devez d'abord définir la commande failover lan unit primary pour vous assurer que la configuration active est poussée du pare-feu secondaire/actif vers le nouveau pare-feu primaire/de secours de configuration par défaut. Exemple :

firewall-b/sec/act# sh run | inc unit

failover lan unit secondary

firewall-b/sec/act#

firewall-b/sec/act#conf t

firewall-b/sec/act#(config)#failover lan unit primary

firewall-b/sec/act#(config)#exit

firewall-b/sec/act# sh run | inc unit

failover lan unit primary

firewall-b/pri/act#

b. Validez la configuration du basculement sur les deux périphériques. Exemple :

firewall-b/pri/act# sh run | inc fail

failover

failover lan unit primary

failover lan interface sync Port-channel1

failover link sync Port-channel1

failover interface ip sync 10.10.13.9 255.255.255.252 standby 10.10.13.10

no failover wait-disable

firewall-b/pri/act#

firewall-a/sec/stby# sh run | inc fail

no failover

failover lan unit secondary

failover lan interface sync Port-channel1

failover link sync Port-channel1

failover interface ip sync 10.10.13.9 255.255.255.252 standby 10.10.13.10

no failover wait-disable

firewall-a/sec/stby#

8. Activez le basculement sur le nouveau pare-feu principal. Exemple :

firewall-a/sec/stby#conf t

firewall-a/sec/stby#(config)#failover

firewall-a/sec/stby#(config)#exit

firewall-a/sec/stby#

firewall-a/sec/stby# sh run | inc fail

failover

firewall-a/sec/stby#

9. Attendez que la configuration active soit synchronisée avec la nouvelle unité et validez l'état de basculement correct. Exemple :

firewall-b/pri/act#

Beginning configuration replication: Sending to mate.

End Configuration Replication to mate

firewall-b/pri/act#

firewall-a/sec/stby#

Beginning configuration replication from mate.

End configuration replication from mate.

firewall-a/sec/stby#

Remarque : notez que le pare-feu principal (firewall-b) envoie la configuration au pare-feu secondaire (firewall-a). N'écrivez pas de mémoire sur le pare-feu maintenant principal/actif (firewall-b).

10. Rechargez le pare-feu maintenant principal/actif (firewall-b) afin qu'il redémarre en tant que pare-feu secondaire/de secours.

firewall-b/pri/act#reload

11. Juste après avoir exécuté la commande « firewall-b reload » (attendez 15 secondes), passez au nouveau pare-feu principal (firewall-a) et entrez la commande failover lan unit primary, suivie de la commande write memory.

firewall-a/sec/act#conf t

firewall-a/sec/act#(config)#failover lan unit primary

firewall-a/sec/act#(config)#exit

firewall-a/sec/act# sh run | inc unit

failover lan unit primary

firewall-a/pri/act# write memory

Building configuration...

Cryptochecksum: ad317407 935a773c 6c5fb66a c5edc342

64509 bytes copied in 9.290 secs (7167 bytes/sec)

[OK]

firewall-a/pri/act# show start | inc unit

failover lan unit primary

firewall-a/pri/act#

12. Attendez que firewall-b démarre complètement et joigne la paire de basculement en tant que secondaire/veille. Exemple :

firewall-a/pri/act#

Beginning configuration replication: Sending to mate.

End Configuration Replication to mate

firewall-a/pri/act#

firewall-b/sec/stby#

Beginning configuration replication from mate.

End configuration replication from mate.

firewall-b/sec/stby#

Remarque : veuillez noter que le pare-feu principal (firewall-a) envoie la configuration au pare-feu secondaire (firewall-b).

13. Enregistrez la configuration, écrivez de la mémoire sur le serveur principal/actif et validez la mémoire d'écriture sur le nouveau serveur secondaire/en veille. Exemple :

firewall-a/pri/act#write memory

Building configuration...

Cryptochecksum: ad317407 935a773c 6c5fb66a c5edc342

64509 bytes copied in 9.290 secs (7167 bytes/sec)

[OK]

firewall-a/pri/act#

firewall-b/sec/stby#

May 24 2023 15:16:21 firewall-b : %ASA-5-111001: Begin configuration: console writing to memory

May 24 2023 15:16:22 firewall-b : %ASA-5-111004: console end configuration: OK

May 24 2023 15:16:22 firewall-b : %ASA-5-111008: User 'failover' executed the 'write memory' command.

May 24 2023 15:16:22 firewall-b : %ASA-5-111010: User 'failover', running 'N/A' from IP x.x.x.x , executed 'write memory'

firewall-b/sec/stby#

14. Vérifiez que la paire de basculement est active/active sur les deux pare-feu. Exemple :

firewall-a/pri/act# show failover

Failover On

Failover unit Primary

Failover LAN Interface: sync Port-channel1 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 0 of 1292 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

Version: Ours 9.12(4)56, Mate 9.12(4)56

Serial Number: Ours JADSERIAL1, Mate JADSERIAL2

Last Failover at: 19:54:29 GMT May 23 2023

This host: Primary - Active

Active time: 71564 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.1): Normal (Not-Monitored)

Interface outside (10.1.1.1): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.1): Normal (Not-Monitored)

Other host: Secondary - Standby Ready

Active time: 0 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.2): Normal (Not-Monitored)

Interface outside (10.1.1.2): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.2): Normal (Not-Monitored)

firewall-b/sec/stby# show failover

Failover On

Failover unit Secondary

Failover LAN Interface: sync Port-channel1 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 0 of 1292 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

Version: Ours 9.12(4)56, Mate 9.12(4)56

Serial Number: Ours JADSERIAL2, Mate JADSERIAL1

Last Failover at: 20:51:27 GMT May 23 2023

This host: Secondary - Standby Ready

Active time: 0 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.2): Normal (Not-Monitored)

Interface outside (10.1.1.2): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.2): Normal (Not-Monitored)

Other host: Primary - Active

Active time: 71635 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.1: Normal (Not-Monitored)

Interface outide (10.1.1.1): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.1): Normal (Not-Monitored)