Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Produits connexes

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Configuration TLS ESMTP

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Cet exemple de configuration montre comment configurer le pare-feu PIX pour l'accès à un serveur de messagerie situé sur le réseau externe.

Reportez-vous à PIX/ASA 7.x et versions ultérieures : Exemple de configuration de l'accès au serveur de messagerie sur le réseau interne afin de configurer le dispositif de sécurité PIX/ASA pour l'accès à un serveur de messagerie/SMTP situé sur le réseau interne.

Référez-vous à Exemple de configuration de PIX/ASA 7.x avec accès au serveur de messagerie sur le réseau DMZ afin de configurer le dispositif de sécurité PIX/ASA pour l'accès à un serveur de messagerie/SMTP situé sur le réseau DMZ.

Référez-vous à ASA 8.3 et versions ultérieures : Exemple de configuration de l'accès au serveur de messagerie (SMTP) sur le réseau externe pour plus d'informations sur la configuration identique sur l'appliance de sécurité adaptative (ASA) Cisco avec les versions 8.3 et ultérieures.

Reportez-vous à la documentation de Cisco Secure PIX Firewall pour plus d'informations sur la configuration de Microsoft Exchange. Choisissez votre version logicielle, puis accédez au guide de configuration et lisez le chapitre sur la configuration de Microsoft Exchange.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Pare-feu PIX 535

- Logiciel pare-feu PIX version 7.1(1)

- Routeurs Cisco 2500

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Produits connexes

Cette configuration peut également être utilisée avec une Appliance de sécurité adaptable (ASA) qui exécute la version 7.x et ultérieures

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : utilisez Cisco CLI Analyzer pour obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- Pare-feu PIX

- Router A

- Router B

Pare-feu PIX

PIX Version 7.1(1)

!

hostname pixfirewall

enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

names

!

interface Ethernet0

shutdown

no nameif

no security-level

no ip address

!

interface Ethernet1

shutdown

no nameif

no security-level

no ip address

!

interface Ethernet2

shutdown

no nameif

no security-level

no ip address

!

!--- Define the IP address for the inside interface.

interface Ethernet3

nameif inside

security-level 100

ip address 192.168.1.1 255.255.255.252

!

!--- Define the IP address for the outside interface.

interface Ethernet4

nameif outside

security-level 0

ip address 209.64.3.1 255.255.255.252

!

interface Ethernet5

shutdown

no nameif

no security-level

no ip address

!

passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

ftp mode passive

pager lines 24

mtu inside 1500

mtu outside 1500

no failover

no asdm history enable

arp timeout 14400

!--- This command defines the global for the Network Address Translation !--- (NAT) statement. In this case, the two commands state that any traffic !--- from the 192.168.2.x network that passes from the inside interface (Ethernet0) !--- to the outside interface (Ethernet 1) translates into an address !--- in the range of 209.64.3.129 through 209.64.3.253 and contains a subnet !--- mask of 255.255.255.128.

global (outside) 1 209.64.3.129-209.64.3.253 netmask 255.255.255.128

!--- This command reserves the last available address (209.64.3.254) for !--- for Port Address Translation (PAT). In the previous statement, !--- each address inside that requests a connection uses one !--- of the addresses specified. If all of these addresses are in use, !--- this statement provides a failsafe to allow additional inside stations !--- to establish connections.

global (outside) 1 209.64.3.254

!--- This command indicates that all addresses in the 192.168.2.x range !--- that pass from the inside (Ethernet0) to a corresponding global !--- designation are done with NAT. !--- As outbound traffic is permitted by default on the PIX, no !--- static commands are needed.

nat (inside) 1 192.168.2.0 255.255.255.0

!--- Creates a static route for the 192.168.2.x network with 192.168.1.2. !--- The PIX forwards packets with these addresses to the router !--- at 192.168.1.2.

route inside 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2 1

!--- Sets the default route for the PIX Firewall at 209.64.3.2.

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 209.64.3.2 1

timeout xlate 3:00:00

timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02

timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00

timeout mgcp-pat 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00

timeout uauth 0:05:00 absolute

no snmp-server location

no snmp-server contact

snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart

telnet timeout 5

ssh timeout 5

console timeout 0

!

class-map inspection_default

match default-inspection-traffic

!

!

!--- SMTP/ESMTP is inspected since "inspect esmtp" is included in the map.

policy-map global_policy

class inspection_default

inspect dns maximum-length 512

inspect ftp

inspect h323 h225

inspect h323 ras

inspect rsh

inspect rtsp

inspect esmtp

inspect sqlnet

inspect skinny

inspect sunrpc

inspect xdmcp

inspect sip

inspect netbios

inspect tftp

!

service-policy global_policy global

Cryptochecksum:8a63de5ae2643c541a397c2de7901041

: end

Router A

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 2522-R4

!

enable secret 5 $1$N0F3$XE2aJhJlCbLWYloDwNvcV.

!

ip subnet-zero

!

!

!

!

!

interface Ethernet0

!--- Assigns an IP address to the inside Ethernet interface.

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet1

!--- Assigns an IP address to the PIX-facing interface.

ip address 192.168.1.2 255.255.255.252

no ip directed-broadcast

!

interface Serial0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface Serial1

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

ip classless

!--- This route instructs the inside router to forward all !--- non-local packets to the PIX.

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

autoselect during-login

line vty 0 4

exec-timeout 5 0

password ww

login

!

end

Router B

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 2522-R4

!

enable secret 5 $1$N0F3$XE2aJhJlCbLWYloDwNvcV.

!

ip subnet-zero

!

!

!

!

interface Ethernet0

!--- Assigns an IP address to the PIX-facing Ethernet interface.

ip address 209.64.3.2 255.255.255.252

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet1

!--- Assigns an IP address to the server-facing Ethernet interface.

ip address 209.64.3.5 255.255.255.252

no ip directed-broadcast

!

interface Serial0

!--- Assigns an IP address to the Internet-facing interface.

ip address 209.64.3.9 255.255.255.252

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

!

interface Serial1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

ip classless

!--- All non-local packets are to be sent out serial 0. In this case, !--- the IP address on the other end of the serial interface is not known, !--- or you can specify it here.

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0

!

!--- This statement is required to direct traffic destined to the !--- 209.64.3.128 network (the PIX global pool) to the PIX to be translated !--- back to the inside addresses.

ip route 209.64.3.128 255.255.255.128 209.64.3.1

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

autoselect during-login

line vty 0 4

exec-timeout 5 0

password ww

login

!

end

Configuration TLS ESMTP

Remarque : si vous utilisez le chiffrement TLS (Transport Layer Security) pour la communication par courrier électronique, la fonction d'inspection ESMTP (activée par défaut) du PIX supprime les paquets. Afin d'autoriser les e-mails avec TLS activé, désactivez la fonction d'inspection ESMTP comme le montre ce résultat.

pix(config)#policy-map global_policy

pix(config-pmap)#class inspection_default

pix(config-pmap-c)#no inspect esmtp

pix(config-pmap-c)#exit

pix(config-pmap)#exit

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

L'analyseur CLI de Cisco prend en charge certaines commandes show. Utilisez CLI Analyzer pour afficher une analyse de la sortie de la commande show.

Remarque : Consulter les renseignements importants sur les commandes de débogage avant d’utiliser les commandes de débogage.

La commande logging console debugging dirige les messages vers la console PIX. Si la connectivité au serveur de messagerie pose problème, examinez les messages de débogage de la console pour localiser les adresses IP des stations d'envoi et de réception afin de déterminer le problème.

Informations connexes

- Établissement de la connectivité via les pare-feu Cisco PIX

- Logiciels pare-feu Cisco PIX

- Références des commandes du pare-feu Cisco Secure PIX

- Pare-feu de la gamme Cisco ASA 5500-X

- Demandes de commentaires (RFC)

- Support et documentation techniques - Cisco Systems