Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Conseils de configuration du pare-feu PIX

Configurer la fonctionnalité PPTP sur les PC clients

Windows 98

Windows 2000

Windows NT

Configurer le PIX

Configuration PIX - Authentification locale avec chiffrement

Configuration PIX - Authentification RADIUS avec chiffrement

Configuration de Cisco Secure ACS pour Windows 3.0

Authentification RADIUS avec chiffrement

Vérification

Commandes show PIX (Post Authentication)

Vérification du PC client

Dépannage

Dépannage des commandes

Activer la connexion PPP sur le PC client

Problèmes Microsoft supplémentaires

Exemple de sortie de débogage

Causes de problèmes potentiels

Informations connexes

Introduction

Le protocole PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) est un protocole de tunnellisation de couche 2 qui permet à un client distant d'utiliser un réseau IP public afin de communiquer en toute sécurité avec les serveurs d'un réseau d'entreprise privé. PPTP tunnel l'IP. PPTP est décrit dans RFC 2637 . La prise en charge PPTP sur le pare-feu PIX a été ajoutée dans le logiciel PIX version 5.1. La documentation PIX fournit plus d'informations sur PPTP et son utilisation avec le PIX. Ce document décrit comment configurer le PIX pour utiliser PPTP avec l'authentification locale, TACACS+ et RADIUS. Ce document fournit également des conseils et des exemples que vous pouvez utiliser pour vous aider à résoudre des problèmes courants.

Ce document montre comment configurer les connexions PPTP vers PIX. Afin de configurer un PIX ou un ASA pour autoriser PPTP via l'appliance de sécurité, référez-vous à Autoriser les connexions PPTP/L2TP via le PIX.

Référez-vous à Cisco Secure PIX Firewall 6.x et Cisco VPN Client 3.5 pour Windows avec authentification RADIUS IAS Microsoft Windows 2000 et 2003 afin de configurer le pare-feu PIX et le client VPN pour une utilisation avec le serveur RADIUS Windows 2000 et 2003 Internet Authentication Service (IAS).

Référez-vous à Configuration du concentrateur VPN 3000 et du protocole PPTP avec Cisco Secure ACS pour l'authentification RADIUS Windows afin de configurer PPTP sur un concentrateur VPN 3000 avec Cisco Secure ACS pour l'authentification RADIUS.

Référez-vous à Configuration de Cisco Secure ACS pour l'authentification PPTP du routeur Windows afin de configurer une connexion PC au routeur, qui fournit ensuite l'authentification utilisateur à Cisco Secure Access Control System (ACS) 3.2 pour le serveur Windows, avant d'autoriser l'utilisateur à accéder au réseau.

Remarque : en termes PPTP, selon le RFC, le serveur réseau PPTP (PNS) est le serveur (dans ce cas, le PIX ou l'appelé) et le concentrateur d'accès PPTP (PAC) est le client (le PC ou l'appelant).

Remarque : La transmission tunnel partagée n'est pas prise en charge sur PIX pour les clients PPTP.

Remarque : PIX 6.x a besoin de MS-CHAP v1.0 pour que PPTP fonctionne. Windows Vista ne prend pas en charge MS-CHAP v1.0. PPTP sur PIX 6.x ne fonctionnera donc pas pour Windows Vista. PPTP n'est pas pris en charge dans PIX version 7.x et ultérieure.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur le logiciel pare-feu Cisco Secure PIX version 6.3(3).

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : utilisez l'outil de recherche de commandes (clients enregistrés uniquement) pour obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Diagramme du réseau

Ce document utilise cette configuration du réseau.

Conseils de configuration du pare-feu PIX

Type d'authentification - CHAP, PAP, MS-CHAP

Le PIX configuré pour les trois méthodes d'authentification (CHAP, PAP, MS-CHAP) en même temps offre la meilleure chance de se connecter, quel que soit le mode de configuration du PC. C'est une bonne idée pour le dépannage.

vpdn group 1 ppp authentication chap

vpdn group 1 ppp authentication mschap

vpdn group 1 ppp authentication pap

Cryptage point à point Microsoft (MPPE)

Utilisez cette syntaxe de commande afin de configurer le chiffrement MPPE sur le pare-feu PIX.

vpdn group 1 ppp encryption mppe 40|128|auto [required]

Dans cette commande, obligatoire est un mot-clé facultatif. MS-CHAP doit être configuré.

Configurer la fonctionnalité PPTP sur les PC clients

Remarque : Les informations disponibles ici sur la configuration logicielle Microsoft ne sont pas fournies avec une garantie ou une prise en charge des logiciels Microsoft. La prise en charge des logiciels Microsoft est disponible auprès de Microsoft et sur le site Web de support Microsoft.

Windows 98

Suivez ces étapes afin d'installer la fonctionnalité PPTP sur Windows 98.

1. Sélectionnez Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Ajouter un nouveau matériel. Cliquez sur Next (Suivant).

2. Cliquez sur Sélectionner dans la liste et sélectionnez Adaptateur réseau. Cliquez sur Next (Suivant).

3. Choisissez Microsoft dans le panneau de gauche et Microsoft VPN Adapter dans le panneau de droite.

Suivez ces étapes afin de configurer la fonctionnalité PPTP.

1. Sélectionnez Démarrer > Programmes > Accessoires > Communications > Réseau à distance.

2. Cliquez sur Créer une nouvelle connexion. Pour sélectionner un périphérique, connectez-vous à l'aide de Microsoft VPN Adapter. L'adresse IP du serveur VPN est le point de terminaison du tunnel PIX.

3. L'authentification par défaut de Windows 98 utilise le chiffrement par mot de passe (CHAP ou MS-CHAP). Afin de modifier le PC pour autoriser également le protocole PAP, sélectionnez Propriétés > Types de serveur. Désactivez Require encrypted password. Vous pouvez configurer le chiffrement des données (MPPE ou pas de MPPE) dans cette zone.

Windows 2000

Suivez ces étapes afin de configurer la fonctionnalité PPTP sur Windows 2000.

1. Sélectionnez Démarrer > Programmes > Accessoires > Communications > Connexions réseau et accès commuté.

2. Cliquez sur Créer une nouvelle connexion, puis sur Suivant.

3. Sélectionnez Se connecter à un réseau privé via Internet et Composer une connexion avant (ou pas si LAN). Cliquez sur Next (Suivant).

4. Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du point de terminaison du tunnel (PIX/routeur).

5. Si vous devez modifier le type de mot de passe, sélectionnez Propriétés > Sécurité pour la connexion > Avancé. La valeur par défaut est MS-CHAP et MS-CHAP v2 (et non CHAP ou PAP). Vous pouvez configurer le chiffrement des données (MPPE ou pas de MPPE) dans cette zone.

Windows NT

Référez-vous à Installation, configuration et utilisation de PPTP avec des clients et des serveurs Microsoft pour configurer des clients NT pour PPTP.

Configurer le PIX

Configuration PIX - Authentification locale, pas de chiffrement

PIX Version 6.3(3)

nameif ethernet0 outside security0

nameif ethernet1 inside security100

nameif ethernet2 pix/intf2 security10

enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

hostname PIX

fixup protocol ftp 21

fixup protocol http 80

fixup protocol h323 1720

fixup protocol rsh 514

fixup protocol smtp 25

fixup protocol sqlnet 1521

names

access-list 101 permit ip 10.1.1.0 255.255.255.0

192.168.1.0 255.255.255.0

pager lines 24

logging on

no logging timestamp

no logging standby

no logging console

no logging monitor

logging trap debugging

no logging history

logging facility 20

logging queue 512

interface ethernet0 10baset

interface ethernet1 10baset

interface ethernet2 10baset

mtu outside 1500

mtu inside 1500

mtu pix/intf2 1500

ip address outside 172.18.124.152 255.255.255.0

ip address inside 10.1.1.1 255.255.255.0

ip address pix/intf2 127.0.0.1 255.255.255.255

ip local pool pptp-pool 192.168.1.1-192.168.1.50

no failover

failover timeout 0:00:00

failover ip address outside 0.0.0.0

failover ip address inside 0.0.0.0

failover ip address pix/intf2 0.0.0.0

arp timeout 14400

global (outside) 1 172.18.124.201-172.18.124.202

nat (inside) 0 access-list 101

nat (inside) 1 10.1.1.0 255.255.255.0 0 0

conduit permit icmp any any

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.124.1 1

timeout xlate 3:00:00 conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00

timeout rpc 0:10:00 h323 0:05:00

timeout uauth 0:05:00 absolute

aaa-server TACACS+ protocol tacacs+

aaa-server RADIUS protocol radius

no snmp-server location

no snmp-server contact

snmp-server community public

no snmp-server enable traps

floodguard enable

sysopt connection permit-pptp

isakmp identity hostname

telnet timeout 5

vpdn group 1 accept dialin pptp

vpdn group 1 ppp authentication pap

vpdn group 1 ppp authentication chap

vpdn group 1 ppp authentication mschap

vpdn group 1 client configuration address local pptp-pool

vpdn group 1 client authentication local

vpdn username cisco password cisco

vpdn enable outside

terminal width 80

Cryptochecksum:a72d9f71d1a31332307fcd348e02410d

: end

Configuration PIX - Authentification locale avec chiffrement

Si vous ajoutez cette commande à la configuration PIX - Local Authentication, No Encryption configuration, le PC et PIX négocient automatiquement le cryptage 40 bits ou aucun (en fonction des paramètres du PC).

vpdn group 1 ppp encryption mppe auto

Si la fonctionnalité 3DES est activée pour le PIX, la commande show version affiche ce message.

- Versions 6.3 et ultérieures :

VPN-3DES-AES: Enabled

- Versions 6.2 et antérieures :

VPN-3DES: Enabled

Le cryptage 128 bits est également possible. Cependant, si l'un de ces messages s'affiche, le PIX n'est pas activé pour le cryptage 128 bits.

- Versions 6.3 et ultérieures :

Warning: VPN-3DES-AES license is required

for 128 bits MPPE encryption

- Versions 6.2 et antérieures :

Warning: VPN-3DES license is required

for 128 bits MPPE encryption

La syntaxe de la commande MPPE est indiquée ici.

vpdn group ppp encryption mppe 40|128|auto [required]

Le PC et le PIX doivent être configurés pour l'authentification MS-CHAP conjointement avec MPPE.

Configuration PIX - Authentification TACACS+/RADIUS sans chiffrement

PIX Version 6.3(3)

nameif ethernet0 outside security0

nameif ethernet1 inside security100

nameif ethernet2 pix/intf2 security10

enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

passwd OnTrBUG1Tp0edmkr encrypted

hostname PIX

fixup protocol ftp 21

fixup protocol http 80

fixup protocol h323 1720

fixup protocol rsh 514

fixup protocol smtp 25

fixup protocol sqlnet 1521

names

access-list 101 permit ip 10.1.1.0 255.255.255.0

192.168.1.0 255.255.255.0

pager lines 24

logging on

logging timestamp

no logging standby

logging console debugging

no logging monitor

logging buffered debugging

logging trap debugging

no logging history

logging facility 20

logging queue 512

interface ethernet0 10baset

interface ethernet1 10baset

interface ethernet2 10baset

mtu outside 1500

mtu inside 1500

mtu pix/intf2 1500

ip address outside 172.18.124.152 255.255.255.0

ip address inside 10.1.1.1 255.255.255.0

ip address pix/intf2 127.0.0.1 255.255.255.255

ip local pool pptp-pool 192.168.1.1-192.168.1.50

no failover

failover timeout 0:00:00

failover ip address outside 0.0.0.0

failover ip address inside 0.0.0.0

failover ip address pix/intf2 0.0.0.0

arp timeout 14400

global (outside) 1 172.18.124.201-172.18.124.202

nat (inside) 0 access-list 101

nat (inside) 1 10.1.1.0 255.255.255.0 0 0

conduit permit icmp any any

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.124.1 1

timeout xlate 3:00:00 conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00

timeout rpc 0:10:00 h323 0:05:00

timeout uauth 0:05:00 absolute

aaa-server TACACS+ protocol tacacs+

aaa-server RADIUS protocol radius

!--- Use either RADIUS or TACACS+ in this statement.

aaa-server AuthInbound protocol radius | tacacs+

aaa-server AuthInbound (outside) host 172.18.124.99 cisco timeout 5

no snmp-server location

no snmp-server contact

snmp-server community public

no snmp-server enable traps

floodguard enable

sysopt connection permit-pptp

isakmp identity address

telnet 10.1.1.5 255.255.255.255 inside

telnet 10.1.1.5 255.255.255.255 pix/intf2

telnet timeout 5

vpdn group 1 accept dialin pptp

vpdn group 1 ppp authentication pap

vpdn group 1 ppp authentication chap

vpdn group 1 ppp authentication mschap

vpdn group 1 client configuration address local pptp-pool

vpdn group 1 client authentication aaa AuthInbound

vpdn enable outside

terminal width 80

Cryptochecksum:96e9c93cb0a6ad6f53581dd7b61ac763

: end

[OK]

Configuration PIX - Authentification RADIUS avec chiffrement

Si RADIUS est utilisé et si le serveur RADIUS (attribut spécifique au fournisseur 26, Microsoft en tant que fournisseur) prend en charge la clé MPPE, le chiffrement MPPE peut être ajouté. L'authentification TACACS+ ne fonctionne pas avec le chiffrement, car les serveurs TACACS+ ne sont pas capables de renvoyer des clés MPPE spéciales. Cisco Secure ACS pour Windows 2.5 et versions ultérieures RADIUS prend en charge MPPE (tous les serveurs RADIUS ne prennent pas en charge MPPE).

En supposant que l'authentification RADIUS fonctionne sans chiffrement, ajoutez le chiffrement en incluant cette commande dans la configuration précédente :

vpdn group 1 ppp encryption mppe auto

Le PC et PIX négocient automatiquement le cryptage 40 bits ou aucun (en fonction des paramètres du PC).

Si la fonctionnalité 3DES est activée pour le PIX, la commande show version affiche ce message.

VPN-3DES: Enabled

Le cryptage 128 bits est également possible. Cependant, si ce message est affiché, le PIX n'est pas activé pour le chiffrement 128 bits.

Warning: VPN-3DES license is required

for 128 bits MPPE encryption

La syntaxe de la commande MPPE est illustrée dans ce résultat.

vpdn group ppp encryption mppe 40|128|auto [required]

Le PC et le PIX doivent être configurés pour l'authentification MS-CHAP conjointement avec MPPE.

Configuration de Cisco Secure ACS pour Windows 3.0

Authentification RADIUS avec chiffrement

Suivez ces étapes afin de configurer Cisco Secure ACS pour Windows 3.0. Les mêmes étapes de configuration s'appliquent aux versions ACS 3.1 et 3.2.

1. Ajoutez le PIX à la configuration réseau du serveur Cisco Secure ACS pour Windows et identifiez le type de dictionnaire comme RADIUS (Cisco IOS/PIX).

2. Ouvrez Interface Configuration > RADIUS (Microsoft) et vérifiez les attributs MPPE afin de les faire apparaître dans l'interface de groupe.

3. Ajouter un utilisateur. Dans le groupe de l'utilisateur, ajoutez des attributs MPPE [RADIUS (Microsoft)]. Vous devez activer ces attributs pour le chiffrement et il est facultatif lorsque le PIX n'est pas configuré pour le chiffrement.

Vérification

Cette section fournit des informations qui vous permettront de vérifier que votre configuration fonctionne correctement.

Commandes show PIX (Post Authentication)

L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes show. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande show .

La commande show vpdn répertorie les informations de tunnel et de session.

PIX#show vpdn

PPTP Tunnel and Session Information (Total tunnels=1 sessions=1)

Tunnel id 13, remote id is 13, 1 active sessions

Tunnel state is estabd, time since event change 24 secs

remote   Internet Address 10.44.17.104, port 1723

Local    Internet Address 172.18.124.152, port 1723

12 packets sent, 35 received, 394 bytes sent, 3469 received

Call id 13 is up on tunnel id 13

Remote Internet Address is 10.44.17.104

Session username is cisco, state is estabd

Time since event change 24 secs, interface outside

Remote call id is 32768

PPP interface id is 1

12 packets sent, 35 received, 394 bytes sent, 3469 received

Seq 13, Ack 34, Ack_Rcvd 12, peer RWS 64

0 out of order packets

Vérification du PC client

Dans une fenêtre MS-DOS ou dans la fenêtre Exécuter, tapez ipconfig /all. La partie adaptateur PPP affiche ce résultat.

PPP adapter pptp:

Connection-specific DNS Suffix  . :

Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface

Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00

DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No

IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255

Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1

DNS Servers . . . . . . . . . . . :

Vous pouvez également cliquer sur Détails afin d'afficher les informations dans la connexion PPTP.

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

- Il doit y avoir une connectivité pour l'encapsulation de routage générique (GRE) et TCP 1723 du PC au point de terminaison du tunnel PIX. S'il y a une chance que cela soit bloqué par un pare-feu ou une liste d'accès, rapprochez le PC du PIX.

- Windows 98 et Windows 2000 PPTP sont les plus faciles à configurer. En cas de doute, essayez plusieurs PC et systèmes d'exploitation. Après une connexion réussie, cliquez sur Détails sur le PC afin d'afficher des informations sur la connexion. Par exemple, si vous utilisez PAP, CHAP, IP, le chiffrement, etc.

- Si vous avez l'intention d'utiliser RADIUS et/ou TACACS+, essayez d'abord de configurer l'authentification locale (nom d'utilisateur et mot de passe sur le PIX). Si cela ne fonctionne pas, l'authentification avec un serveur RADIUS ou TACACS+ ne fonctionne pas.

- Dans un premier temps, assurez-vous que les paramètres de sécurité sur le PC autorisent autant de types d'authentification différents que possible (PAP, CHAP, MS-CHAP) et décochez la case Exiger le chiffrement des données (rendez-la facultative sur le PIX et le PC).

- Puisque le type d'authentification est négocié, configurez le PIX avec le nombre maximal de possibilités. Par exemple, si le PC est configuré pour MS-CHAP uniquement et le routeur pour PAP uniquement, il n'y a jamais d'accord.

- Si le PIX agit comme un serveur PPTP pour deux emplacements différents et que chaque emplacement a son propre serveur RADIUS à l'intérieur, l'utilisation d'un seul PIX pour les deux emplacements desservis par leur propre serveur RADIUS n'est pas prise en charge.

- Certains serveurs RADIUS ne prennent pas en charge MPPE. Si un serveur RADIUS ne prend pas en charge la clé MPPE, l'authentification RADIUS fonctionne, mais le chiffrement MPPE ne fonctionne pas.

- Sous Windows 98 ou version ultérieure, lorsque vous utilisez PAP ou CHAP, le nom d'utilisateur envoyé au PIX est identique à celui entré dans la connexion de mise en réseau à distance (DUN). Mais lorsque vous utilisez MS-CHAP, le nom de domaine peut être ajouté au début du nom d'utilisateur, par exemple :

- Nom d'utilisateur saisi dans DUN - « cisco »

- Domaine défini dans la zone Windows 98 - « DOMAINE »

- Nom d'utilisateur MS-CHAP envoyé à PIX - « DOMAINE\cisco »

- Nom d'utilisateur sur PIX - « cisco »

- Résultat : nom d'utilisateur/mot de passe non valide

Il s'agit d'une section du journal PPP d'un PC Windows 98 qui affiche le comportement.

02-01-2001 08:32:06.78 - Data 0038: 49 53 4c 41 42 5c 63 69 | DOMAIN\ci

02-01-2001 08:32:06.78 - Data 0040: 73 63 6f 00 00 00 00 00 | sco.....

|

|

02-01-2001 08:32:06.80 - Data 0000: c2 23 04 01 00 1a 41 75 | .#...^ZAu

02-01-2001 08:32:06.80 - Data 0008: 74 68 65 6e 74 69 63 61 | thentica

02-01-2001 08:32:06.80 - Data 0010: 74 69 6f 6e 20 66 61 69 | tion fai

02-01-2001 08:32:06.80 - Data 0018: 6c 65 64 2e 00 00 00 00 | led.....

02-01-2001 08:32:06.80 - CHAP : Login failed: username, password,

or domain was incorrect.

Si vous utilisez Windows 98 et MS-CHAP au PIX, en plus d'avoir le nom d'utilisateur non-domaine, vous pouvez ajouter « DOMAINE\nom d'utilisateur » au PIX :

vpdn username cisco password cisco

vpdn username DOMAIN\cisco password cisco

Remarque : Si vous effectuez une authentification à distance sur un serveur AAA, la même chose s'applique.

Dépannage des commandes

Des informations sur la séquence d'événements PPTP attendus se trouvent dans le document PPTP RFC 2637 . Sur le PIX, les événements significatifs dans une bonne séquence PPTP montrent :

SCCRQ (Start-Control-Connection-Request)

SCCRP (Start-Control-Connection-Reply)

OCRQ (Outgoing-Call-Request)

OCRP (Outgoing-Call-Reply)

Remarque : Consulter les renseignements importants sur les commandes de débogage avant d’utiliser les commandes de débogage.

Commandes de débogage PIX

- debug ppp io : affiche les informations de paquet pour l'interface virtuelle PPP PPTP.

- debug ppp error - Affiche les erreurs de protocole et les statistiques d'erreur associées à la négociation et au fonctionnement de la connexion PPP.

- debug vpdn error - Affiche les erreurs qui empêchent l'établissement d'un tunnel PPP ou les erreurs qui provoquent la fermeture d'un tunnel établi.

- debug vpdn packet : affiche les erreurs et événements L2TP qui font partie de l'établissement ou de l'arrêt normal du tunnel pour les VPDN.

- debug vpdn events : affiche des messages sur les événements qui font partie de l'établissement ou de l'arrêt normal du tunnel PPP.

- debug ppp uauth - Affiche les messages de débogage de l'authentification utilisateur AAA de l'interface virtuelle PPP PPTP.

Commandes clear PIX

Cette commande doit être exécutée en mode de configuration.

- clear vpdn tunnel [all | [id tunnel_id]]—Supprime un ou plusieurs tunnels PPTP de la configuration.

Attention : Ne pas émettre la commande clear vpdn. Cette opération efface toutes les commandes vpdn.

Activer la connexion PPP sur le PC client

Suivez ces instructions afin d'activer le débogage PPP pour différents systèmes d'exploitation Windows et Microsoft.

Windows 95

Suivez ces étapes afin d'activer la journalisation PPP sur un ordinateur Windows 95.

1. Dans l'option Réseau du Panneau de configuration, double-cliquez sur Adaptateur de connexion à distance Microsoft dans la liste des composants réseau installés.

2. Cliquez sur l'onglet Advanced. Dans la liste Propriété, cliquez sur l'option Enregistrer un fichier journal, puis dans la liste Valeur, cliquez sur Oui. Cliquez ensuite sur OK.

3. Arrêtez et redémarrez l'ordinateur pour que cette option prenne effet. Le journal est enregistré dans un fichier appelé ppplog.txt.

Windows 98

Suivez ces étapes afin d'activer la journalisation PPP sur un ordinateur Windows 98.

1. Dans Réseau à distance, cliquez une fois sur une icône de connexion, puis sélectionnez Fichier > Propriétés.

2. Cliquez sur l'onglet Types de serveur.

3. Sélectionnez l'option Enregistrer un fichier journal pour cette connexion. Le fichier journal se trouve à l'adresse C:\Windows\ppplog.txt

Windows 2000

Afin d'activer la journalisation PPP sur une machine Windows 2000, accédez à la page de support Microsoft et recherchez « Activer la journalisation PPP dans Windows. »

Windows NT

Suivez ces étapes afin d'activer la connexion PPP sur un système NT.

1. Recherchez la clé SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP et modifiez la journalisation de 0 à 1. Cela crée un fichier appelé PPP.LOG dans la <racine du réseau virtuel>\SYSTEM32\RAS directory.

2. Afin de déboguer une session PPP, activez d'abord la journalisation, puis lancez la connexion PPP. Lorsque la connexion échoue ou s'arrête, examinez PPP.LOG pour voir ce qui s'est passé.

Pour plus d'informations, consultez la page Support Microsoft et recherchez « Activation de la connexion PPP dans Windows NT. »

Problèmes Microsoft supplémentaires

Plusieurs problèmes liés à Microsoft à prendre en compte lors du dépannage de PPTP sont répertoriés ici. Des informations détaillées sont disponibles dans la Base de connaissances Microsoft avec les liens fournis.

- Comment maintenir des connexions RAS actives après fermeture de session

Les connexions Windows RAS (Remote Access Service) sont automatiquement déconnectées lorsque vous fermez la session d'un client RAS. Vous pouvez rester connecté en activant la clé de Registre KeepRasConnections sur le client RAS.

- L'utilisateur n'est pas alerté en ouvrant une session avec les informations d'identification mises en cache

Si vous vous connectez à un domaine à partir d'une station de travail Windows ou d'un serveur membre et que le contrôleur de domaine est introuvable, vous ne recevez pas de message d'erreur indiquant ce problème. Au lieu de cela, vous ouvrez une session sur l'ordinateur local à l'aide des informations d'identification mises en cache.

- Procédures pour écrire un fichier LMHOSTS pour la validation de domaine et autres problèmes de résolution de noms

Si vous rencontrez des problèmes de résolution de noms sur votre réseau TCP/IP, vous devez utiliser les fichiers Lmhosts afin de résoudre les noms NetBIOS. Vous devez suivre une procédure spécifique afin de créer un fichier Lmhosts à utiliser pour la résolution de noms et la validation de domaine.

Exemple de sortie de débogage

Débogage PIX - Authentification locale

Cette sortie de débogage montre des événements significatifs en italique.

PPTP: new peer fd is 1

Tnl 42 PPTP: Tunnel created; peer initiated PPTP:

created tunnel, id = 42

PPTP: cc rcvdata, socket fd=1, new_conn: 1

PPTP: cc rcv 156 bytes of data

SCCRQ = Start-Control-Connection-Request -

message code bytes 9 & 10 = 0001

Tnl 42 PPTP: CC I 009c00011a2b3c4d0001000001000000000000010000...

Tnl 42 PPTP: CC I SCCRQ

Tnl 42 PPTP: protocol version 0x100

Tnl 42 PPTP: framing caps 0x1

Tnl 42 PPTP: bearer caps 0x1

Tnl 42 PPTP: max channels 0

Tnl 42 PPTP: firmware rev 0x0

Tnl 42 PPTP: hostname "local"

Tnl 42 PPTP: vendor "9x"

Tnl 42 PPTP: SCCRQ-ok -> state change wt-sccrq to estabd

SCCRP = Start-Control-Connection-Reply -

message code bytes 9 & 10 = 0002

Tnl 42 PPTP: CC O SCCRP

PPTP: cc snddata, socket fd=1, len=156,

data: 009c00011a2b3c4d0002000001000100000000030000...

PPTP: cc waiting for input, max soc FD = 1

PPTP: soc select returns rd mask = 0x2

PPTP: cc rcvdata, socket FD=1, new_conn: 0

PPTP: cc rcv 168 bytes of data

OCRQ = Outgoing-Call-Request -

message code bytes 9 & 10 = 0007

Tnl 42 PPTP: CC I 00a800011a2b3c4d00070000000000000000dac00000...

Tnl 42 PPTP: CC I OCRQ

Tnl 42 PPTP: call id 0x0

Tnl 42 PPTP: serial num 0

Tnl 42 PPTP: min bps 56000:0xdac0

Tnl 42 PPTP: max bps 64000:0xfa00

Tnl 42 PPTP: bearer type 3

Tnl 42 PPTP: framing type 3

Tnl 42 PPTP: recv win size 16

Tnl 42 PPTP: ppd 0

Tnl 42 PPTP: phone num Len 0

Tnl 42 PPTP: phone num ""

Tnl/Cl 42/42 PPTP: l2x store session: tunnel id 42,

session id 42, hash_ix=42

PPP virtual access open, ifc = 0

Tnl/Cl 42/42 PPTP: vacc-ok -> state change wt-vacc to estabd

OCRP = Outgoing-Call-Reply -

message code bytes 9 & 10 = 0008

Tnl/Cl 42/42 PPTP: CC O OCRP

PPTP: cc snddata, socket FD=1, Len=32,

data: 002000011a2b3c4d00080000002a00000100000000fa...

!--- Debug following this last event is flow of packets.

PPTP: cc waiting for input, max soc FD = 1

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 99.99.99.5, Len 39, seq 1

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 27,

data: ff03c021010100170206000a00000506001137210702...

PPP xmit, ifc = 0, Len: 23 data:

ff03c021010100130305c22380050609894ab407020802

Interface outside - PPTP xGRE: Out paket, PPP Len 23

outside PPTP: Sending xGRE pak to 99.99.99.5, Len 39,

seq 1, ack 1,

data: 3081880b001700000000000100000001ff03c0210101...

PPP xmit, ifc = 0, Len: 17

data: ff03c0210401000d0206000a00000d0306

Interface outside - PPTP xGRE: Out paket, PPP Len 17

outside PPTP: Sending xGRE pak to 99.99.99.5, Len 33,

seq 2, ack 1,

data: 3081880b001100000000000200000001ff03c0210401...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 99.99.99.5, Len 39, seq 2, ack 1

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 23,

data: ff03c021020100130305c22380050609894ab407020802

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 99.99.99.5, Len 34, seq 3, ack 2

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 18,

data: ff03c0210102000e05060011372107020802

PPP xmit, ifc = 0, Len: 18

data: ff03c0210202000e05060011372107020802

Interface outside - PPTP xGRE: Out paket, PPP Len 18

outside PPTP: Sending xGRE pak to 99.99.99.5, Len 34,

seq 3, ack 3,

data: 3081880b001200000000000300000003ff03c0210202...

PPP xmit, ifc = 0, Len: 17

data: ff03c2230101000d08d36602863630eca8

Interface outside - PPTP xGRE: Out paket, PPP Len 15

outside PPTP: Sending xGRE pak to 99.99.99.5, Len 31,

seq 4, ack 3,

data: 3081880b000f00000000000400000003c2230101000d...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 99.99.99.5,

Len 76, seq 4, ack 4

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 62,

data: ff03c2230201003a31d4d0a397a064668bb00d954a85...

PPP xmit, ifc = 0, Len: 8 data: ff03c22303010004

Interface outside - PPTP xGRE: Out paket, PPP Len 6

outside PPTP: Sending xGRE pak to 99.99.99.5, Len 22,

seq 5, ack 4,

data: 3081880b000600000000000500000004c22303010004

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 99.99.99.5,

Len 58, seq 5, ack 5

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 44,

data: ff038021010100280206002d0f010306000000008106...

PPP xmit, ifc = 0, Len: 14 data: ff0380210101000a030663636302

Interface outside - PPTP xGRE: Out paket, PPP Len 12

outside PPTP: Sending xGRE pak to 99.99.99.5, Len 28,

seq 6, ack 5,

data: 3081880b000c0000000000060000000580210101000a...

PPP xmit, ifc = 0, Len: 38

data: ff038021040100220206002d0f018106000000008206...

Interface outside - PPTP xGRE: Out paket, PPP Len 36

outside PPTP: Sending xGRE pak to 99.99.99.5, Len 52,

seq 7, ack 5,

data: 3081880b002400000000000700000005802104010022...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 99.99.99.5,

Len 29, seq 6

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 19,

data: ff0380fd0101000f1206010000011105000104

PPP xmit, ifc = 0, Len: 8 data: ff0380fd01010004

Interface outside - PPTP xGRE: Out paket, PPP Len 6

outside PPTP: Sending xGRE pak to 99.99.99.5, Len 22,

seq 8, ack 6,

data: 3081880b00060000000000080000000680fd01010004

PPP xmit, ifc = 0, Len: 19

data: ff0380fd0401000f1206010000011105000104

Interface outside - PPTP xGRE: Out paket, PPP Len 17

outside PPTP: Sending xGRE pak to 99.99.99.5, Len 33,

seq 9, ack 6,

data: 3081880b00110000000000090000000680fd0401000f...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 99.99.99.5,

Len 28, seq 7, ack 6

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 14,

data: ff0380210201000a030663636302

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 99.99.99.5,

Len 22, seq 8, ack 8

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 8,

data: ff0380fd02010004

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 99.99.99.5,

Len 22, seq 9, ack 9

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 8,

data: ff0380fd01020004

PPP xmit, ifc = 0, Len: 8 data: ff0380fd02020004

Interface outside - PPTP xGRE: Out paket, PPP Len 6

outside PPTP: Sending xGRE pak to 99.99.99.5, Len 22,

seq 10, ack 9,

data: 3081880b000600000000000a0000000980fd02020004

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 99.99.99.5,

Len 22, seq 10, ack 10

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 8,

data: ff0380fd05030004

PPP xmit, ifc = 0, Len: 8 data: ff0380fd06030004

Interface outside - PPTP xGRE: Out paket, PPP Len 6

outside PPTP: Sending xGRE pak to 99.99.99.5, Len 22,

seq 11, ack 10,

data: 3081880b000600000000000b0000000a80fd06030004

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 99.99.99.5,

Len 48, seq 11

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 38,

data: ff038021010200220306000000008106000000008206...

PPP xmit, ifc = 0, Len: 32

data: ff0380210402001c8106000000008206000000008306...

Interface outside - PPTP xGRE: Out paket, PPP Len 30

outside PPTP: Sending xGRE pak to 99.99.99.5, Len 46,

seq 12, ack 11,

data: 3081880b001e00000000000c0000000b80210402001c...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 99.99.99.5,

Len 28, seq 12, ack 12

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 14,

data: ff0380210103000a030600000000

PPP xmit, ifc = 0, Len: 14

data: ff0380210303000a0306ac100101

Interface outside - PPTP xGRE: Out paket, PPP Len 12

outside PPTP: Sending xGRE pak to 99.99.99.5, Len 28,

seq 13, ack 12,

data: 3081880b000c00000000000d0000000c80210303000a...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 99.99.99.5,

Len 28, seq 13, ack 13

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 14,

data: ff0380210104000a0306ac100101

PPP xmit, ifc = 0, Len: 14

data: ff0380210204000a0306ac100101

Interface outside - PPTP xGRE: Out paket, PPP Len 12

outside PPTP: Sending xGRE pak to 99.99.99.5, Len 28,

seq 14, ack 13,

data: 3081880b000c00000000000e0000000d80210204000a...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 99.99.99.5,

Len 41, seq 14

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 32,

data: ff0300214500001cc80000008001e5ccac100101e000...

PPP IP Pkt: 4500001cc80000008001e5ccac100101e00000020a00...

603104: PPTP Tunnel created, tunnel_id is 42,

remote_peer_ip is 99.99.99.5

ppp_virtual_interface_id is 1,

client_dynamic_ip is 172.16.1.1

username is john, MPPE_key_strength is None

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 99.99.99.5,

Len 109, seq 15

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 100,

data: ff03002145000060ca0000008011176bac100101ac10...

PPP IP Pkt: 45000060ca0000008011176bac100101ac10ffff0089...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 99.99.99.5,

Len 109, seq 16

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 100,

data: ff03002145000060cb0000008011166bac100101ac10...

PPP IP Pkt: 45000060cb0000008011166bac100101ac10ffff0089...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 99.99.99.5,

Len 109, seq 17

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 100,

data: ff03002145000060cc0000008011156bac100101ac10...

PPP IP Pkt: 45000060cc0000008011156bac100101ac10ffff0089...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 99.99.99.5,

Len 109, seq 18

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 100,

data: ff03002145000060d00000008011116bac100101ac10...

PPP IP Pkt: 45000060d00000008011116bac100101ac10ffff0089...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 99.99.99.5,

Len 109, seq 19

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 100,

data: ff03002145000060d200000080110f6bac100101ac10...

PPP IP Pkt: 45000060d200000080110f6bac100101ac10ffff0089...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 99.99.99.5,

Len 109, seq 20

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 100,

data: ff03002145000060d300000080110e6bac100101ac10...

PPP IP Pkt: 45000060d300000080110e6bac100101ac10ffff0089...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 99.99.99.5,

Len 41, seq 21

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 32,

data: ff0300214500001cd60000008001d7ccac100101e000...

PPP IP Pkt: 4500001cd60000008001d7ccac100101e00000020a00...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 99.99.99.5,

Len 109, seq 22

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 100,

data: ff03002145000060d80000008011096bac100101ac10...

PPP IP Pkt: 45000060d80000008011096bac100101ac10ffff0089...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 99.99.99.5,

Len 109, seq 23

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 100,

data: ff03002145000060da0000008011076bac100101ac10...

PPP IP Pkt: 45000060da0000008011076bac100101ac10ffff0089...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 99.99.99.5,

Len 109, seq 24

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 100,

data: ff03002145000060db0000008011066bac100101ac10...

PPP IP Pkt: 45000060db0000008011066bac100101ac10ffff0089...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 99.99.99.5,

Len 109, seq 25

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 100,

data: ff03002145000060de0000008011036bac100101ac10...

PPP IP Pkt: 45000060de0000008011036bac100101ac10ffff0089...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 99.99.99.5,

Len 109, seq 26

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 100,

data: ff03002145000060e00000008011016bac100101ac10...

PPP IP Pkt: 45000060e00000008011016bac100101ac10ffff0089...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 99.99.99.5,

Len 109, seq 27

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 100,

data: ff03002145000060e10000008011006bac100101ac10...

PPP IP Pkt: 45000060e10000008011006bac100101ac10ffff0089...

inside:172.16.255.255/137

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 99.99.99.5,

Len 41, seq 28

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 32,

data: ff0300214500001ce40000008001c9ccac100101e000...

PPP IP Pkt: 4500001ce40000008001c9ccac100101e00000020a00...

Débogage PIX - Authentification RADIUS

Cette sortie de débogage montre des événements significatifs en italique.

PIX#terminal monitor

PIX# 106011: Deny inbound (No xlate) icmp src

outside:172.17.194.164 dst

outside:172.18.124.201 (type 8, code 0)

106011: Deny inbound (No xlate) icmp src

outside:172.17.194.164 DST

outside:172.18.124.201 (type 8, code 0)

PIX#

PPTP: soc select returns rd mask = 0x1

PPTP: new peer FD is 1

Tnl 9 PPTP: Tunnel created; peer initiatedPPTP:

created tunnel, id = 9

PPTP: cc rcvdata, socket FD=1, new_conn: 1

PPTP: cc rcv 156 bytes of data

SCCRQ = Start-Control-Connection-Request -

message code bytes 9 & 10 = 0001

Tnl 9 PPTP: CC I 009c00011a2b3c4d0001000001000000000000010000...

Tnl 9 PPTP: CC I SCCRQ

Tnl 9 PPTP: protocol version 0x100

Tnl 9 PPTP: framing caps 0x1

Tnl 9 PPTP: bearer caps 0x1

Tnl 9 PPTP: max channels 0

Tnl 9 PPTP: firmware rev 0x870

Tnl 9 PPTP: hostname ""

Tnl 9 PPTP: vendor "Microsoft Windows NT"

Tnl 9 PPTP: SCCRQ-ok -> state change wt-sccrq to estabd

SCCRP = Start-Control-Connection-Reply -

message code bytes 9 & 10 = 0002

Tnl 9 PPTP: CC O SCCRP

PPTP: cc snddata, socket FD=1, Len=156,

data: 009c00011a2b3c4d0002000001000100000000030000...

PPTP: cc waiting for input, max soc FD = 1

PPTP: soc select returns rd mask = 0x2

PPTP: cc rcvdata, socket FD=1, new_conn: 0

PPTP: cc rcv 168 bytes of data

OCRQ = Outgoing-Call-Request -

message code bytes 9 & 10 = 0007

Tnl 9 PPTP: CC I 00a800011a2b3c4d000700004000e4f50000012c05f5...

Tnl 9 PPTP: CC I OCRQ

Tnl 9 PPTP: call id 0x4000

Tnl 9 PPTP: serial num 58613

Tnl 9 PPTP: min bps 300:0x12c

Tnl 9 PPTP: max BPS 100000000:0x5f5e100

Tnl 9 PPTP: bearer type 3

Tnl 9 PPTP: framing type 3

Tnl 9 PPTP: recv win size 64

Tnl 9 PPTP: ppd 0

Tnl 9 PPTP: phone num Len 0

Tnl 9 PPTP: phone num ""

Tnl/Cl 9/9 PPTP: l2x store session: tunnel id 9,

session id 9, hash_ix=9

PPP virtual access open, ifc = 0

Tnl/CL 9/9 PPTP: vacc-ok -> state change wt-vacc to estabd

OCRP = Outgoing-Call-Reply -

message code bytes 9 & 10 = 0008

Tnl/CL 9/9 PPTP: CC O OCRP

PPTP: cc snddata, socket FD=1, Len=32,

data: 002000011a2b3c4d00080000000940000100000000fa...

PPTP: cc waiting for input, max soc FD = 1

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

Len 60, seq 0

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 48,

data: ff03c0210100002c0506447e217e070208020d030611...

PPP xmit, ifc = 0, Len: 23

data: ff03c021010100130305c2238005065a899b2307020802

Interface outside - PPTP xGRE: Out paket, PPP Len 23

outside PPTP: Sending xGRE pak to 10.44.17.104, Len 39,

seq 1, ack 0,

data: 3081880b001740000000000100000000ff03c0210101...

PPP xmit, ifc = 0, Len: 38

data: ff03c021040000220d03061104064e131701beb613cb..

.

Interface outside - PPTP xGRE: Out paket, PPP Len 38

outside PPTP: Sending xGRE pak to 10.44.17.104, Len 54,

seq 2, ack 0,

data: 3081880b002640000000000200000000ff03c0210400...

PPTP: soc select returns rd mask = 0x2

PPTP: cc rcvdata, socket FD=1, new_conn: 0

PPTP: cc rcv 24 bytes of data

Tnl 9 PPTP: CC I 001800011a2b3c4d000f000000090000ffffffffffff...

Tnl/CL 9/9 PPTP: CC I SLI

PPTP: cc waiting for input, max soc FD = 1

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

Len 39, seq 1, ack 1

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 23,

data: ff03c021020100130305c2238005065a899b2307020802

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

Len 34, seq 2, ack 2

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 18,

data: ff03c0210101000e0506447e217e07020802

PPP xmit, ifc = 0, Len: 18

data: ff03c0210201000e0506447e217e07020802

Interface outside - PPTP xGRE: Out paket, PPP Len 18

outside PPTP: Sending xGRE pak to 10.44.17.104, Len 34,

seq 3, ack 2,

data: 3081880b001240000000000300000002ff03c0210201...

PPP xmit, ifc = 0, Len: 17

data: ff03c2230101000d08f3686cc47e37ce67

Interface outside - PPTP xGRE: Out paket, PPP Len 15

outside PPTP: Sending xGRE pak to 10.44.17.104, Len 31,

seq 4, ack 2,

data: 3081880b000f40000000000400000002c2230101000d...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

Len 36, seq 3, ack 3

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 22,

data: ff03c0210c020012447e217e4d5352415356352e3030

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

Len 45, seq 4

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 35,

data: ff03c0210c03001f447e217e4d535241532d312d4349...

PPTP: soc select returns rd mask = 0x2

PPTP: cc rcvdata, socket FD=1, new_conn: 0

PPTP: cc rcv 24 bytes of data

Tnl 9 PPTP: CC I 001800011a2b3c4d000f000000090000000000000000...

Tnl/CL 9/9 PPTP: CC I SLI

PPTP: cc waiting for input, max soc FD = 1

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

Len 76, seq 5, ack 4

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 62,

data: ff03c2230201003a3100000000000000000000000000...

uauth_mschap_send_req: pppdev=1, ulen=4, user=john

6031

uauth_mschap_proc_reply: pppdev = 1, status = 1

PPP xmit, ifc = 0, Len: 8 data: ff03c22303010004

Interface outside - PPTP xGRE: Out paket, PPP Len 6

outside PPTP: Sending xGRE pak to 10.44.17.104,

Len 22, seq 5, ack 5,

data: 3081880b000640000000000500000005c22303010004

CHAP peer authentication succeeded for john

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

Len 72, seq 6

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 62,

data: ff03c2230201003a3100000000000000000000000000...

PPP xmit, ifc = 0, Len: 8 data: ff03c22303010004

Interface outside - PPTP xGRE: Out paket, PPP Len 6

outside PPTP: Sending xGRE pak to 10.44.17.104, Len 22,

seq 6, ack 6,

data: 3081880b000640000000000600000006c22303010004

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

Len 28, seq 7, ack 5

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 14,

data: ff0380fd0104000a120601000001

PPP xmit, ifc = 0, Len: 14

data: ff0380fd0101000a120601000020

Interface outside - PPTP xGRE: Out paket, PPP Len 12

outside PPTP: Sending xGRE pak to 10.44.17.104, Len 28,

seq 7, ack 7,

data: 3081880b000c4000000000070000000780fd0101000a...

PPP xmit, ifc = 0, Len: 14

data: ff0380fd0304000a120601000020

Interface outside - PPTP xGRE: Out paket, PPP Len 12

outside PPTP: Sending xGRE pak to 10.44.17.104, Len 28,

seq 8, ack 7,

data: 3081880b000c4000000000080000000780fd0304000a...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

Len 48, seq 8

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 38,

data: ff038021010500220306000000008106000000008206...

PPP xmit, ifc = 0, Len: 14

data: ff0380210101000a0306ac127c98

Interface outside - PPTP xGRE: Out paket, PPP Len 12

outside PPTP: Sending xGRE pak to 10.44.17.104, Len 28,

seq 9, ack 8,

data: 3081880b000c4000000000090000000880210101000a...

PPP xmit, ifc = 0, Len: 32

data: ff0380210405001c8106000000008206000000008306..

.

Interface outside - PPTP xGRE: Out paket, PPP Len 30

outside PPTP: Sending xGRE pak to 10.44.17.104,

Len 46, seq 10, ack 8,

data: 3081880b001e40000000000a0000000880210405001c...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

Len 28, seq 9, ack 7

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 14,

data: ff0380fd0201000a120601000020

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

Len 28, seq 10, ack 8

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 14,

data: ff0380fd0106000a120601000020

PPP xmit, ifc = 0, Len: 14

data: ff0380fd0206000a120601000020

Interface outside - PPTP xGRE: Out paket, PPP Len 12

outside PPTP: Sending xGRE pak to 10.44.17.104, Len 28,

seq 11, ack 10,

data: 3081880b000c40000000000b0000000a80fd0206000a...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

Len 28, seq 11, ack 9

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 14,

data: ff0380210201000a0306ac127c98

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

Len 28, seq 12, ack 10

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 14,

data: ff0380210107000a030600000000

PPP xmit, ifc = 0, Len: 14

data: ff0380210307000a0306c0a80101

Interface outside - PPTP xGRE: Out paket, PPP Len 12

outside PPTP: Sending xGRE pak to 10.44.17.104,

Len 28, seq 12, ack 12,

data: 3081880b000c40000000000c0000000c80210307000a...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

Len 24, seq 13

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 14,

data: ff0380210108000a030600000000

PPP xmit, ifc = 0, Len: 14

data: ff0380210308000a0306c0a80101

Interface outside - PPTP xGRE: Out paket, PPP Len 12

outside PPTP: Sending xGRE pak to 10.44.17.104, Len 28,

seq 13, ack 13,

data: 3081880b000c40000000000d0000000d80210308000a... 0

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

Len 28, seq 14, ack 13

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 14,

data: ff0380210109000a0306c0a80101

PPP xmit, ifc = 0, Len: 14

data: ff0380210209000a0306c0a80101

Interface outside - PPTP xGRE: Out paket, PPP Len 12

outside PPTP: Sending xGRE pak to 10.44.17.104, Len 28,

seq 14, ack 14,

data: 3081880b000c40000000000e0000000e80210209000a... 2:

PPP virtual interface 1 - user: john aaa authentication started

603103: PPP virtual interface 1 -

user: john aaa authentication succeed

109011: Authen Session Start: user 'joh

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

Len 117, seq 15, ack 14

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 104,

data: ff0300fd9000bccf59b71755d9af7330dae3bbc94d28...

PPP Encr/Comp Pkt: 9000bccf59b71755d9af7330dae3bbc94d28e431d057...

PPP IP Pkt: 4500006002bb000080117629c0a80101ffffffff0089...

n', sid 3

603104: PPTP Tunnel created, tunnel_id is 9,

remote_peer_ip is 10.44.17.104

ppp_virtual_interface_id is 1,

client_dynamic_ip is 192.168.1.1

username is john, MPPE_key_strength is 40 bits

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

Len 113, seq 16

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 104,

data: ff0300fd9001f8348351ef9024639ed113b43adfeb44...

PPP Encr/Comp Pkt: 9001f8348351ef9024639ed113b43adfeb4489af5ab3...

PPP IP Pkt: 4500006002bd000080117627c0a80101ffffffff0089...

ide

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

Len 113, seq 17

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, Len: 104,

data: ff0300fd9002cc73cd65941744a1cf30318cc4b4b783...

PPP Encr/Comp Pkt: 9002cc73cd65941744a1cf30318cc4b4b783e825698a...

PPP IP Pkt: 4500006002bf000080117625c0a80101ffffffff0089...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

len 113, seq 18

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, len: 104,

data: ff0300fd9003aaa545eaeeda0f82b5999e2fa9ba3245...

PPP Encr/Comp Pkt: 9003aaa545eaeeda0f82b5999e2fa9ba324585a1bc8d...

PPP IP Pkt: 4500006002c1000080117623c0a80101ffffffff0089...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

len 113, seq 19

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, len: 104,

data: ff0300fd90045b35d080900ab4581e64706180e3540e...

PPP Encr/Comp Pkt: 90045b35d080900ab4581e64706180e3540ee15d664a...

PPP IP Pkt: 4500006002c3000080117621c0a80101ffffffff0089...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

len 113, seq 20

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, len: 104,

data: ff0300fd90052878b256edbd17b42f2cb672ba80b40a...

PPP Encr/Comp Pkt: 90052878b256edbd17b42f2cb672ba80b40a79760cef...

PPP IP Pkt: 4500006002c500008011761fc0a80101ffffffff0089...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

len 113, seq 21

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, len: 104,

data: ff0300fd900632359a2c07e79106c5e282e3892e60de...

PPP Encr/Comp Pkt: 900632359a2c07e79106c5e282e3892e60ded6c6d4d1...

PPP IP Pkt: 4500006002c700008011761dc0a80101ffffffff0089...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

len 113, seq 22

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, len: 104,

data: ff0300fd90070ca6ea48b2ad26987d52a4e109ca68b6...

PPP Encr/Comp Pkt: 90070ca6ea48b2ad26987d52a4e109ca68b6758569d3...

PPP IP Pkt: 4500006002c900008011761bc0a80101ffffffff0089...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

len 113, seq 23

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, len: 104,

data: ff0300fd90085aba60edf57e50eea4d523596cb9d690...

PPP Encr/Comp Pkt: 90085aba60edf57e50eea4d523596cb9d69057715894...

PPP IP Pkt: 4500006002cb000080117619c0a80101ffffffff0089...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

len 113, seq 24

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, len: 104,

data: ff0300fd90094b73b6c962272b60d32f135b5f29f2a5...

PPP Encr/Comp Pkt: 90094b73b6c962272b60d32f135b5f29f2a58bacd050...

PPP IP Pkt: 4500006002cc000080117618c0a80101ffffffff0089...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

len 345, seq 25

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, len: 336,

data: ff0300fd900a86307ed9537df5389ea09223d62c20fd...

PPP Encr/Comp Pkt: 900a86307ed9537df5389ea09223d62c20fd9e34072f...

PPP IP Pkt: 4500014802cf00008011752dc0a80101ffffffff0044...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

len 113, seq 26

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, len: 104,

data: ff0300fd900b45303a5fe7b2dc3f62db739b4bb1b802...

PPP Encr/Comp Pkt: 900b45303a5fe7b2dc3f62db739b4bb1b80253278fad...

PPP IP Pkt: 4500006002d1000080117613c0a80101ffffffff0089...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

len 113, seq 27

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, len: 104,

data: ff0300fd900ceb5aaaecc832df3c12bc6c519c25b4db...

PPP Encr/Comp Pkt: 900ceb5aaaecc832df3c12bc6c519c25b4dba569d10...

PPP IP Pkt: 4500006002d2000080117612c0a80101ffffffff0089...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

len 113, seq 28

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, len: 104,

data: ff0300fd900dbdaaf071c2bd1c92c1f56085813d1a77...

PPP Encr/Comp Pkt: 900dbdaaf071c2bd1c92c1f56085813d1a778cc61c29...

PPP IP Pkt: 4500006002d500008011760fc0a80101ffffffff0089...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

len 113, seq 29

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, len: 104,

data: ff0300fd900e97de47036d95a0721ef6b28479b8efde...

PPP Encr/Comp Pkt: 900e97de47036d95a0721ef6b28479b8efde8e16b398...

PPP IP Pkt: 4500006002d600008011760ec0a80101ffffffff0089...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

len 113, seq 30

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, len: 104,

data: ff0300fd900f75bf4c8cbcf11464bf52bd7f6155c7d6...

PPP Encr/Comp Pkt: 900f75bf4c8cbcf11464bf52bd7f6155c7d62ea2ca5e...

PPP IP Pkt: 4500006002d900008011760bc0a80101ffffffff0089...

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

len 113, seq 31

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, len: 104,

data: ff0300fd9010f221e7ba169702765529e4ffa368dba5...

PPP Encr/Comp Pkt: 9010f221e7ba169702765529e4ffa368dba5610921ae...

PPP IP Pkt: 4500006002da00008011760ac0a80101ffffffff0089...

from (192.168.1.1) to 255.255.255.255 on interface outside

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

len 231, seq 32

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, len: 222,

data: ff0300fd9011c23a03921c1e10ccc38847cb8056fa93...

PPP Encr/Comp Pkt: 9011c23a03921c1e10ccc38847cb8056fa9387018912...

PPP IP Pkt: 450000d602dd000080117591c0a80101ffffffff008a...

side

outside PPTP: Recvd xGRE pak from 10.44.17.104,

len 345, seq 33

PPP rcvd, ifc = 0, pppdev: 1, len: 336,

data: ff0300fd90127d7213f35cd1d82d8988e28e0930ecc1...

PPP Encr/Comp Pkt: 90127d7213f35cd1d82d8988e28e0930ecc104a993f...

PPP IP Pkt: 4500014802df00008011751dc0a80101ffffffff0044...

Causes de problèmes potentiels

Tunnel PPTP simultané

Vous ne pouvez pas connecter plus de 127 connexions avec PIX 6.x, et ce message d'erreur apparaît :

%PIX-3-213001 : Erreur d'acceptation du socket de contrôle PPTP, erreur = 5

Solution :

Il y a une limitation matérielle de 128 sessions simultanées dans PIX 6.x. Si vous en soustrayez un pour le socket d'écoute PPTP, le nombre maximal est 127 connexions.

PIX et PC ne peuvent pas négocier l'authentification

Les protocoles d'authentification PC sont définis pour ceux que PIX ne peut pas faire (SPAP (Shiva Password Authentication Protocol) et Microsoft CHAP Version 2 (MS-CHAP v.2) au lieu de la version 1). Le PC et le PIX ne peuvent pas s'accorder sur l'authentification. Le PC affiche ce message :

Disconnected - Error 732: Your computer and the remote computer

could not agree on PPP control protocols

PIX et PC ne peuvent pas négocier le chiffrement

Le PC est défini pour Encrypted only et la commande vpdn group 1 ppp encrypt mppe 40 requise est supprimée du PIX. Le PC et PIX ne peuvent pas s'accorder sur le chiffrement et le PC affiche ce message :

Error 742 : The remote computer does not support the required

data encryption type.

PIX et PC ne peuvent pas négocier le chiffrement

Le PIX est défini pour vpdn group 1 ppp encrypt mppe 40 requis et le PC pour aucun chiffrement autorisé. Cela ne produit aucun message sur le PC, mais la session se déconnecte et le débogage PIX affiche cette sortie :

PPTP: Call id 8, no session id protocol: 21,

reason: mppe required but not active, tunnel terminated

603104: PPTP Tunnel created, tunnel_id is 8,

remote_peer_ip is 10.44.17.104

ppp_virtual_interface_id is 1, client_dynamic_ip is 192.168.1.1

username is cisco, MPPE_key_strength is None

603105: PPTP Tunnel deleted, tunnel_id = 8,

remote_peer_ip = 10.44.17.104

Problème RADIUS PIX MPPE

Le PIX est défini pour vpdn group 1 ppp encrypt mppe 40 requis et le PC pour le chiffrement autorisé avec l'authentification à un serveur RADIUS ne retourne pas la clé MPPE. Le PC affiche ce message :

Error 691: Access was denied because the username

and/or password was invalid on the domain.

Le débogage PIX indique :

2: PPP virtual interface 1 -

user: cisco  aaa authentication started

603103: PPP virtual interface 1 -

user: cisco  aaa authentication failed

403110: PPP virtual interface 1,

user: cisco missing MPPE key from aaa server

603104: PPTP Tunnel created,

tunnel_id is 15,

remote_peer_ip is 10.44.17.104

ppp_virtual_interface_id is 1,

client_dynamic_ip is 0.0.0.0

username is Unknown,

MPPE_key_strength is None

603105: PPTP Tunnel deleted,

tunnel_id = 15,

remote_peer_ip = 10.44.17.104

Le PC affiche ce message :

Error 691: Access was denied because the username

and/or password was invalid on the domain.

Informations connexes

- Logiciels pare-feu Cisco PIX

- Références des commandes du pare-feu Cisco Secure PIX

- Notices de champs relatives aux produits de sécurité (y compris PIX)

- Solutions de dépannage les plus fréquentes concernant un VPN IPsec LAN à LAN et d'accès à distance

- Page de support PPTP

- RFC 2637 : Protocole de tunnellisation point à point (PPTP)

- Demandes de commentaires (RFC)

- Support technique - Cisco Systems