Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Cet exemple de configuration bloque initialement le trafic des hôtes externes vers tous les périphériques du réseau interne jusqu'à ce que l'authentification du navigateur soit effectuée à l'aide du proxy d'authentification. Après autorisation, la liste d'accès transmise depuis le serveur (permit tcp|ip|icmp any any) ajoute des entrées dynamiques à la liste d'accès 116 qui permettent temporairement l'accès du PC externe au réseau interne.

Remarque : La configuration AAA utilisée dans ce document s'applique également aux commutateurs Catalyst qui exécutent le logiciel Cisco IOS®.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Logiciel Cisco IOS Version 12.2.23

- Routeur Cisco 3640

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : utilisez l'outil de recherche de commandes (clients enregistrés uniquement) pour obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configurations

Ce document utilise la configuration suivante :

- Routeur Cisco 3640

Routeur Cisco 3640

Current configuration:

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname sec-3640

!

aaa new-model

aaa group server tacacs+ RTP

server 171.68.120.214

!

aaa authentication login default group RTP none

aaa authorization exec default group RTP none

aaa authorization auth-proxy default group RTP

enable secret 5 $1$pqRI$3TDNFT9FdYT8Sd/q3S0VU1

enable password ww

!

ip subnet-zero

!

ip inspect name myfw cuseeme timeout 3600

ip inspect name myfw ftp timeout 3600

ip inspect name myfw http timeout 3600

ip inspect name myfw rcmd timeout 3600

ip inspect name myfw realaudio timeout 3600

ip inspect name myfw smtp timeout 3600

ip inspect name myfw sqlnet timeout 3600

ip inspect name myfw streamworks timeout 3600

ip inspect name myfw tftp timeout 30

ip inspect name myfw udp timeout 15

ip inspect name myfw tcp timeout 3600

ip inspect name myfw vdolive

ip auth-proxy auth-proxy-banner

ip auth-proxy auth-cache-time 10

ip auth-proxy name list_a http

ip audit notify log

ip audit po max-events 100

!

interface Ethernet0/0

ip address 40.31.1.144 255.255.255.0

ip access-group 116 in

ip nat outside

ip auth-proxy list_a

no ip route-cache

no ip mroute-cache

speed auto

half-duplex

no mop enabled

!

interface Ethernet1/0

ip address 10.14.14.14 255.255.255.0

ip nat inside

ip inspect myfw in

speed auto

half-duplex

!

!--- Interfaces deleted.

!

nat pool outsidepool 40.31.1.50 40.31.1.60 netmask 255.255.255.0

ip nat inside source list 1 pool outsidepool

ip nat inside source static 10.14.14.15 40.31.1.77

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 40.31.1.1

ip route 171.68.118.0 255.255.255.0 40.31.1.1

ip route 171.68.120.0 255.255.255.0 40.31.1.1

no ip http server

!

access-list 116 permit tcp host 171.68.118.143 host 40.31.1.144 eq www

access-list 116 deny   tcp host 171.68.118.143 any

access-list 116 deny   udp host 171.68.118.143 any

access-list 116 deny   icmp host 171.68.118.143 any

access-list 116 permit icmp any any

access-list 116 permit tcp any any

access-list 116 permit udp any any

dialer-list 1 protocol ip permit

dialer-list 1 protocol ipx permit

!

tacacs-server host 171.68.120.214

tacacs-server key cisco

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password ww

!

end

Vérification

Reportez-vous à Informations importantes sur les commandes de débogage avant d'émettre des commandes debug.

Référez-vous à Dépannage du proxy d'authentification pour obtenir des informations de commande et de dépannage.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Cisco IOS Firewall

- Prise en charge de la sécurité et des technologies VPN

- Support et documentation techniques - Cisco Systems