Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Configurer

Diagramme du réseau

Configurations

Étape 1. Pour configurer l'accès à Smart CLI sur FTD.

Étape 2 : configurez les paramètres sur l'objet Smart CLI

Étape 3 : Déployez la modification de configuration

Étape 4 : Configuration sur le routeur

Étape 5 : vérifiez la configuration sur l'interface de ligne de commande FTD

Vérifier

Introduction

Ce document décrit comment configurer le routage OSPF sur le pare-feu Firepower Threat Defense (FTD) géré par le gestionnaire de périphériques Firepower (FDM).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- FDM

- FTD

- OSPF

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- FTD version 6.4.0 ou ultérieure et est géré par le FDM

- Toutes les plates-formes physiques et virtuelles

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Configurer

Diagramme du réseau

Diagramme du réseau

Configurations

Dans ce scénario, vous configurez le protocole OSPF sur les routeurs FTD et R1 du schéma de réseau.

Vous configurez le protocole OSPF sur le FTD et le routeur pour 3 sous-réseaux.

Étape 1. Pour configurer l'accès à Smart CLI sur FTD.

- Connectez-vous au FDM, choisissez Device:Firepower > Advanced Configuration > Smart CLI > Routing > Create New > Add name > CLI Template >OSPF.

Configuration avancée sur l'interface utilisateur FDM

- (Accédez à la section de routage, puis ajoutez avec l'icône +.)

Sélection du routage pour OSPF

- Accédez à chaque commande du modèle de configuration conformément aux exigences de votre topologie de réseau.

- La configuration du document est complétée par le schéma de réseau référencé.

Étape 2 : configurez les paramètres sur l'objet Smart CLI

Configuration Smart CLI pour OSPF

- Les modifications de configuration à effectuer conformément au schéma de réseau sont mises en évidence.

- Les paramètres : ID de processus OSPF, ID de routeur, zone et les réseaux sont en cours de modification.

Étape 3 : Déployez la modification de configuration

- Cliquez sur l'icône Déployer qui est indiquée avec une flèche dans l'image suivante.

Icône Déployer sur l'interface FDM

- Cliquez ensuite sur l'onglet Déployer maintenant.

Bouton Déployer maintenant sur l'interface FDM

Étape 4 : Configuration sur le routeur

- Ajoutez la configuration au routeur. Dans ce scénario, vous configurez sur le routeur R1 à partir du réseau de tâches. Examinez l'image suivante.

Configuration du routeur pour OSPF

Étape 5 : vérifiez la configuration sur l'interface de ligne de commande FTD

- Vérifiez avec la commande show run router ospf sur CLI.

Vérification de la configuration sur FTD CLI

Vérifier

Pour vérifier la configuration sur l'interface de ligne de commande FTD :

- show route — Vérifier si des routes OSPF O sont annoncées.

- show ospf neighbor

Pour vérifier la configuration sur le routeur :

- show ip route — Vérifier si des routes OSPF O sont annoncées.

- show ip ospf neighbor