Contenu

Introduction

Comment est-ce que je peux verrouiller un compte utilisateur dans mon domaine dans CRES ?

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit les étapes pour qu'un administrateur du service d'enveloppe recommandée de Cisco (CRES) verrouille un utilisateur enregistré expliquent leur domaine.

Comment est-ce que je peux verrouiller un compte utilisateur dans mon domaine dans CRES ?

Étape 1) Naviguez vers les utilisateurs > la Gestion d'utilisateurs.

Étape 2) Localisez l'utilisateur près de rechercher avec leur nom d'utilisateur.

Étape 3) Sélectionnez l'utilisateur en cliquant sur leur nom d'utilisateur.

Étape 4) Le clic modifient.

Étape 5) Placez l'état d'utilisateur à verrouillé.

Étape 6) Sauvegardez vos modifications.

Informations connexes

- Guide de l'administrateur CRES

- Support et documentation techniques - Cisco Systems