Contenu

Introduction

Longueur maximum de caractère de nom d'utilisateur et de phrase de passe

Appliance Access - Nom d'utilisateur

Appliance Access - Phrase de passe

Quarantaine Access de Spam - Nom d'utilisateur

Quarantaine Access de Spam - Phrase de passe

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit la longueur maximale de caractères les soutiens des appareils de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA) du nom d'utilisateur et le mot de passe pour l'accès d'appareils et la quarantaine de Spam accèdent à.

Longueur maximum de caractère de nom d'utilisateur et de phrase de passe

Appliance Access - Nom d'utilisateur

Version 11.0 ou plus récentes d'AsyncOS :

- Limite de nom d'utilisateur (gens du pays et LDAP) : Aucune limite

Pour la version 10.0.1 d'AsyncOS ou plus vieux :

- Limite de nom d'utilisateur (gens du pays et LDAP) : 16 caractères

Appliance Access - Phrase de passe

Par défaut, les conditions requises de mot de passe sont :

A passphrase must contain the following:

at least 8 characters.

at least one upper (A-Z) and lower (a-z) case letter.

at least one number (0-9).

at least one special character.

The following characters are allowed: ~ ? ! @ # $ % ^ & * - _ + = \ | / [ ] ( ) < > { } ` ' " ; : , .

not be a username or one of its variations.

not any of 3 recent passphrase.

Note: Des conditions requises de phrase de passe peuvent être changées. Naviguez vers l'administration système > les utilisateurs dans le compte d'utilisateur local et la section de configurations de phrase de passe. Référez-vous le guide utilisateur pour d'autres détails.

- Mot de passe de procédure de connexion locale : Aucune limite

- Mot de passe de LDAP : 128 caractères (limite de par défaut de Microsoft)

Quarantaine Access de Spam - Nom d'utilisateur

- Limite de nom d'utilisateur local : 16 caractères

- Limite de nom d'utilisateur de LDAP : 33 caractères

Quarantaine Access de Spam - Phrase de passe

- Mot de passe de procédure de connexion locale : 129 caractères

- Mot de passe de LDAP : 128 caractères (limite de par défaut de Microsoft)

Informations connexes

- AsyncOS pour des guides utilisateurs de sécurité du courrier électronique

- Support et documentation techniques - Cisco Systems