Contenu

Question

Réponse

Question

Comment pouvez-vous rediriger le courrier d'un appareil de sécurité de la messagerie Cisco (ESA) vers un autre ESA pour livraison ?

Réponse

Il peut arriver qu'un ESA doive être arrêté/redémarré, ou qu'il soit nécessaire de transférer des avis de non-remise, des messages différés ou des messages en file d'attente d'un ESA à un autre ESA pour tenter d'être remis.

Dans cet exemple, lors de l'exécution de la commande tophosts active_rcpts sur l'interface de ligne de commande, nous pouvons voir que l'ESA #1 a 104 messages en file d'attente pour Cisco.com :

Pour forcer les messages en file d'attente en attente de remise de l'ESA actuel et pour envoyer ces messages à un autre ESA pour tenter la remise, procédez comme suit :

1. Premièrement, pour empêcher le ESA #1 de recevoir de nouveaux messages, à partir de l'interface de ligne de commande du ESA #1, exécutez suspendlistener et sélectionnez l'écouteur entrant.

2. Connectez-vous à l'ESA #2 et ajoutez l'adresse IP de l'ESA #1 à un groupe d'expéditeurs de relais (Politiques de messagerie > Vue d'ensemble du TAH > choisissez le groupe d'expéditeurs de relais > Ajouter un expéditeur...). Cela permettra à l'ESA n° 2 de traiter l'IP de l'ESA n° 1 comme un expéditeur sortant.

3. Ensuite, pour rediriger les messages mis en file d'attente, à partir de l'interface de ligne de commande sur ESA #1, exécutez des redirections. La solution matérielle-logicielle vous invite à entrer le nom d'hôte ou l'adresse IP de la machine à laquelle vous souhaitez envoyer tous les messages.  Il s'agit du nom d'hôte ou de l'adresse IP du numéro d'ESA 2 :

(Machine myesa.local.1)> redirectrecipients

Please enter the hostname or IP address of the machine you want to send all mail to.

[]> XXX.YYY.254.158

WARNING: redirecting recipients to a host or IP address that is not prepared to

accept large volumes of SMTP mail from this host will cause messages to

bounce and possibly result in the loss of mail.

Are you sure you want to redirect all mail in the queue to "[XXX.YYY.254.158]"? [N]> y

Redirecting messages, please wait.

104 recipients redirected.

4. Pour vérifier qu'il n'y a plus de messages en attente de remise, réexécutez la commande tophosts active_rcpts.  Vous verrez maintenant que [IP ADDRESS] figure dans la colonne hôte du destinataire vers laquelle vous avez redirigé les messages :

5. Vous voyez que les 104 messages ont été déplacés de la file d'attente à la remise.

Remarque : la commande redirectrecipients est une redirection unique.

6. Comme nous l'avons mentionné, les rédirections sont une réorientation unique.  Une fois que le lot de messages de l'ESA n° 1 a été redirigé vers l'ESA n° 2 (ou un autre appareil), le traitement de l'ESA n° 1 reprend ses valeurs d'origine.  Vous pouvez le confirmer en réémettant les tophosts active_rcpts et en observant la file d'attente des messages sur le ESA #1.  En continuant avec l'exemple original, nous pouvons voir qu'il y a maintenant 17 nouveaux messages dans la file d'attente pour cisco.com :

7. Exécutez à nouveau la commande redirectrecipients, si nécessaire.