Contenu

Question

Environnement

Symptômes

Suppositions

Solution

Question

Pourquoi est-ce que je suis recevant une erreur en chargeant un fichier de configuration C350 des appareils de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA) à un C370 ?

Environnement

Remplacer un C350 par un nouveau C370.

Symptômes

Une erreur semblable est reçue en tentant de migrer le fichier de configuration d'un C350 vers un C370.

"Configuration file was not loaded. Parse Error on  element

"ethernet_settings"line number 79 column 22 with value

"Data 3": Ethernet interface Data 3 not configured."

Suppositions

Cet article suppose que vous tentez de remplacer un C350 par un C370, où les deux appliances exécutent la même version d'AsyncOS.

Solution

L'erreur mentionnée ci-dessus est reçue parce que votre fichier de configuration C350 n'inclut pas des dispositions pour l'interface physique supplémentaire (données 3) de la plate-forme matérielle C370. Comme contournement, suivez s'il vous plaît les étapes ci-dessous.

1. Obtenez une copie XML du fichier de configuration de votre C350.

2. Ouvrez le fichier XML utilisant Wordpad ou n'importe quel autre éditeur de texte.

3. Faites descendre l'écran à la partie de Configuration* de *Network du fichier.

4. Ajoutez le suivant à la section de « <ports> » :

<port_interface>

<port_name>Data 3</port_name>

<direct>

<jack>Data 3</jack>

<jack_mtu>1500</jack_mtu>

</direct>

</port_interface>

5. Ajoutez le suivant à la section « de settings> de <ethernet » ; <ethernet>

<ethernet>

<ethernet_interface>Data 3</ethernet_interface>

<media>autoselect</media>

<media_opt></media_opt>

<macaddr></macaddr>

</ethernet>

6. Sauvegardez le fichier de configuration.

7. Chargez cette version modifiée du fichier de configuration au C370.