Contenu

Introduction

Combien de messages l'ESA/SMA peut-il retenir dans sa file d'attente de messagerie ?

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit la taille de file d'attente de messagerie et nombre de messages approximatif qui peuvent être retenus sur l'appliance de sécurité du courrier électronique (ESA) ou l'appliance de Gestion de la sécurité (SMA).

Combien de messages l'ESA/SMA peut-il retenir dans sa file d'attente de messagerie ?

Sous certaines circonstances, il pourrait être que l'appliance enregistre à une date ultérieure des messages pour la livraison. Basé sur une taille moyenne de message de 15 KO (15,360 octets), cette table récapitule combien de messages chaque modèle de l'ESA et du SMA peut retenir et la taille correspondante de file d'attente de messagerie :

Appliance

Modèle

File d'attente de messagerie

Messages maximum

ESA

C170/C190/C195

10GB

690,000

C370/C380/C390/C395

35GB

2,440,000

C670/C680/C690/C695

70GB

4,890,000

X1070

70GB

4,890,000

ESAv

C100V

10GB

690,000

C300V

70GB

4,890,000

C600V

70GB

4,890,000

SMA

M190/195 ET M380

10GB

690,000

M390/395 ET M670/M680

20GB

1,390,000

M690/695 ET M1070

30GB

2,090,000

SMAv

M100V

10GB

690,000

M300V

20GB

1,390,000

M600V

30GB

2,090,000

Afin de déterminer la messagerie précise alignez la taille de votre appliance, exécutent l'ipcheck de commande du CLI sur votre appliance.  La taille de file d'attente de messagerie est répertoriée dans la sortie.

Exemple de sortie d'un C600V :

myesa.local> ipcheck

Ipcheck Rev 1

Date Thu Nov 21 21:47:34 2019

Model C600V

Platform vmware (VMware Virtual Platform)

MGA Version Version: 13.0.0-314

Build Date 2019-09-21

Install Date 2019-10-14 17:40:45

Burn-in Date Unknown

Serial No. 420DE3B51AB7aabbccdd-9F04aabbccdd

BIOS Version 6.00

RAID Version NA

RAID Status Unknown

RAID Type NA

RAID Chunk Unknown

BMC Version NA

Disk 0 500GB VMware Virtual disk 2.0 at mpt0 bus 0 scbus2 target 0 lun 0

Disk Total 500GB

Root 4GB 6%

Nextroot 4GB 6%

Var 400MB 5%

Log 400GB 7%

DB 12GB 0%

Swap 8GB

Mail Queue 70GB

RAM Total 16384M

NIC Management 00:50:56:88:11:ee

NIC Data 1 00:50:56:88:88:88

NIC Data 2 00:50:56:88:55:aa

PS1 Unknown

PS2 Unknown

Key 310day, Data Loss Prevention

Key 310day, External Threat Feeds

Key 310day, File Analysis

Key 310day, File Reputation

Key 310day, Graymail Safe Unsubscription

Key 310day, Intelligent Multi-Scan

Key 310day, IronPort Anti-Spam

Key 310day, IronPort Email Encryption

Key 310day, IronPort Image Analysis

Key 310day, McAfee

Key 310day, Outbreak Filters

Key 310day, Sophos

Key 31365day, Bounce Verification

Key 31365day, Cloud Administration

Key 31367day, Incoming Mail Handling

Remarque: Vous devrez ajuster les nombres théoriques basés sur votre taille de message et flux de courrier moyens pour votre environnement.

Veuillez voir la page de support produit de sécurité Cisco > de sécurité du courrier électronique de Cisco pour les modèles matériels en cours et les informations supplémentaires concernant chaque modèle spécifique.

Informations connexes

- Fiche technique d'appareils de sécurité du courrier électronique de Cisco

- présentation de la solution de la Sécurité x95 (ESA, WSA et SMA)

- Produits Cisco et services > Sécurité > sécurité du courrier électronique de Cisco

- Annonce de fin de commercialisation et de fin de vie pour l'email x170 et x80 de Cisco, le Web, et les accessoires de Gestion de sécurité du contenu

- Annonce de fin de commercialisation et de fin de vie pour les appliances d'email, de Web et de la Gestion de la sécurité x90 de matériel de Cisco

- Support et documentation techniques - Cisco Systems