Introduction

Ce document décrit une question quand les X-en-têtes sont manquer/non visible sur Microsoft Exchange Server.

Informations générales

Nous avons récemment eu des états, des clients exécutant le ™ de Microsoft Exchange des X-en-têtes manquantes. Dans les environnements où l'appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA) envoie l'email d'arrivée d'abord à un serveur de l'échange 5.5, et le serveur 5.5 en avant l'email à un serveur d'Exchange 2003, il y a une bogue non documentée, dans le code de Microsoft, qui élimine et/ou des modfies les valeurs des X-en-têtes faites sur commande. Cette bogue persiste même si les deux serveurs exchanges ont les mises à jour les plus en cours installées. Veuillez suivre le lien ci-dessous pour les informations sur résoudre la question.

$REFERENCES

- des X-en-têtes sont assignées la même valeur au lieu des valeurs distinctes prévues quand vous envoyez un message d'électronique par Internet à partir d'un ordinateur du serveur exchange 5.5