Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Composants utilisés

Informations générales

Problème

Solution

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 4

Scénario 5

Scénario 6

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit un problème rencontré où la stratégie, le virus, et la quarantaine de centralisation d'épidémie (PVO) ne peuvent pas être activés sur l'appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA) parce que le bouton d'enable est grisé et offre une solution au problème.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Comment activer PVO sur l'appliance de Gestion de la sécurité (SMA).

- Comment ajouter le service PVO à chaque ESA géré.

- Comment configurer le transfert de PVO.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Version 8.1 et ultérieures SMA

- Version 8.0 et ultérieures ESA

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Informations générales

Des messages traités par certains filtres, stratégies, et opérations de balayage sur un ESA peuvent être placés dans des quarantaines pour les tenir temporairement pour davantage d'action. Dans certains cas, il s'avère que le PVO ne peut pas être activé sur l'ESA bien qu'il ait été correctement configuré sur le SMA et l'assistant de transfert a été utilisé. Le bouton pour activer cette caractéristique sur l'ESA habituellement est encore grisé parce que l'ESA ne peut pas se connecter au SMA sur le port 7025.

Problème

Sur l'ESA, le bouton d'enable est grisé.

Les expositions SMA entretiennent non actif et l'action exigés

Solution

Il y a plusieurs scénarios, qui sont décrits ici.

Scénario 1

Sur le SMA, exécutez la commande d'état sur le CLI afin de s'assurer que l'appliance est dans un état en ligne. Si le SMA est hors ligne, le PVO ne peut pas être activé sur l'ESA parce que la connexion échoue.

sma.example.com> status

Enter "status detail" for more information.

Status as of:                  Mon Jul 21 11:57:38 2014 GMT

Up since:                      Mon Jul 21 11:07:04 2014 GMT (50m 34s)

Last counter reset:            Never

System status:                 Offline

Oldest Message:                No Messages

Si le SMA est hors ligne, exécutez la commande de reprise afin de la rapporter en ligne, qui commence le cpq_listener.

sma.example.com> resume

Receiving resumed for euq_listener, cpq_listener.

Scénario 2

Après que vous utilisiez l'assistant de transfert sur le SMA, il est important de commettre les modifications. [Enable…] bouton sur les restes ESA grisés si vous ne commettez pas des modifications.

1. Le log dans le SMA et l'ESA avec le compte administrateur, pas l'opérateur (ou d'autres types de compte) ou l'installation peuvent être exécutés mais [l'enable…] le bouton sera grisé du côté ESA.

2. Sur le SMA, choisissez l'appliance de Gestion > des services > stratégie, virus, et des quarantaines centralisés d'épidémie.

3. Cliquez sur l'assistant de transfert de lancement et choisissez une méthode de transfert.

4. Soumettez et commettez vos modifications.

Scénario 3

Si l'ESA a été configuré avec une interface par défaut de la livraison par l'intermédiaire de la commande de deliveryconfig et si cette interface par défaut n'a aucune Connectivité vers le SMA parce qu'elle réside dans un différent sous-réseau ou là n'est aucune artère, le PVO ne peut pas être activé sur l'ESA.

Voici un ESA avec l'interface par défaut de la livraison configurée pour relier dans :

mx.example.com> deliveryconfig

Default interface to deliver mail: In

Voici un test de Connectivité ESA d'interface dedans au port 7025 SMA :

mx.example.com> telnet

Please select which interface you want to telnet from.

1. Auto

2. In (192.168.1.1/24: mx.example.com)

3. Management (10.172.12.18/24: mgmt.example.com)

[1]> 2

Enter the remote hostname or IP address.

[]> 10.172.12.17

Enter the remote port.

[25]> 7025

Trying 10.172.12.17...

telnet: connect to address 10.172.12.17: Operation timed out

telnet: Unable to connect to remote host

Afin de résoudre ce problème, configurez l'interace par défaut à l'automatique où l'ESA utilise l'interface appropriée automatiquement.

mx.example.com> deliveryconfig

Default interface to deliver mail: In

Choose the operation you want to perform:

- SETUP - Configure mail delivery.

[]> setup

Choose the default interface to deliver mail.

1. Auto

2. In (192.168.1.1/24: mx.example.com)

3. Management (10.172.12.18/24: mgmt.example.com)

[1]> 1

Scénario 4

Les connexions à la quarantaine centralisée sont Transport Layer Security (TLS) - chiffré par défaut. Si vous examinez le fichier journal de messagerie sur l'ESA et recherchez des id de connexion de la livraison (DCIDs) au port 7025 sur le SMA, vous pourriez voir que le TLS a manqué des erreurs de ce type :

Mon Apr 7 15:48:42 2014 Info: New SMTP DCID 3385734 interface 172.16.0.179

address 172.16.0.94 port 7025

Mon Apr 7 15:48:42 2014 Info: DCID 3385734 TLS failed: verify error: no certificate

from server

Mon Apr 7 15:48:42 2014 Info: DCID 3385734 TLS was required but could not be

successfully negotiated

Quand vous exécutez un tlsverify sur l'ESA CLI, vous voyez la même chose.

mx.example.com> tlsverify

Enter the TLS domain to verify against:

[]> the.cpq.host

Enter the destination host to connect to.  Append the port (example.com:26) if you are not

connecting on port 25:

[the.cpq.host]> 10.172.12.18:7025

Connecting to 10.172.12.18 on port 7025.

Connected to 10.172.12.18 from interface 10.172.12.17.

Checking TLS connection.

TLS connection established: protocol TLSv1, cipher ADH-CAMELLIA256-SHA.

Verifying peer certificate.

Certificate verification failed: no certificate from server.

TLS connection to 10.172.12.18 failed: verify error.

TLS was required but could not be successfully negotiated.

Failed to connect to [10.172.12.18].

TLS verification completed.

Basé sur ceci, le chiffrement ADH-CAMELLIA256-SHA utilisé afin d'être en pourparlers avec le SMA fait le SMA pour présenter un certificat de pair. Les recherches plus approfondies indiquent que tous les chiffrements CAD utilisent l'authentification anonyme, qui ne fournit pas un certificat de pair. La difficulté ici est d'éliminer des chiffrements anonymes. Afin de faire ceci, changez la liste sortante de chiffrement à HIGH:MEDIUM:ALL:-aNULL:-SSLv2.

mx.example.com> sslconfig

sslconfig settings:

GUI HTTPS method:  sslv3tlsv1

GUI HTTPS ciphers: RC4-SHA:RC4-MD5:ALL

Inbound SMTP method:  sslv3tlsv1

Inbound SMTP ciphers: RC4-SHA:RC4-MD5:ALL

Outbound SMTP method:  sslv3tlsv1

Outbound SMTP ciphers: RC4-SHA:RC4-MD5:ALL

Choose the operation you want to perform:

- GUI - Edit GUI HTTPS ssl settings.

- INBOUND - Edit Inbound SMTP ssl settings.

- OUTBOUND - Edit Outbound SMTP ssl settings.

- VERIFY - Verify and show ssl cipher list.

[]> OUTBOUND

Enter the outbound SMTP ssl method you want to use.

1. SSL v2.

2. SSL v3

3. TLS v1

4. SSL v2 and v3

5. SSL v3 and TLS v1

6. SSL v2, v3 and TLS v1

[5]>

Enter the outbound SMTP ssl cipher you want to use.

[RC4-SHA:RC4-MD5:ALL]> HIGH:MEDIUM:ALL:-aNULL:-SSLv2

sslconfig settings:

GUI HTTPS method:  sslv3tlsv1

GUI HTTPS ciphers: RC4-SHA:RC4-MD5:ALL

Inbound SMTP method:  sslv3tlsv1

Inbound SMTP ciphers: RC4-SHA:RC4-MD5:ALL

Outbound SMTP method:  sslv3tlsv1

Outbound SMTP ciphers: HIGH:MEDIUM:ALL:-aNULL:-SSLv2

Choose the operation you want to perform:

- GUI - Edit GUI HTTPS ssl settings.

- INBOUND - Edit Inbound SMTP ssl settings.

- OUTBOUND - Edit Outbound SMTP ssl settings.

- VERIFY - Verify and show ssl cipher list.

[]>

mx.example.com> commit

Conseil : Ajoutez également -SSLv2 parce que ce sont des chiffrements non sécurisés aussi bien.

Scénario 5

Le PVO ne peut pas être activé et affiche ce type de message d'erreur.

Unable to proceed with Centralized Policy, Virus and Outbreak Quarantines

configuration as host1 and host2 in Cluster have content filters / DLP actions

available at a level different from the cluster Level.

Le message d'erreur peut indiquer qu'un des hôtes n'a pas une touche de fonction DLP appliquée et le DLP est désactivé. La solution est d'ajouter la clé de fonctionnalité manquante et d'appliquer des configurations DLP identiques comme sur l'hôte qui a la touche de fonction appliquée. Cette incohérence de touche de fonction pourrait avoir le même effet avec les filtres d'épidémie, l'antivirus de Sophos, et d'autres touches de fonction.

Scénario 6

Le bouton d'enable pour le PVO sera grisé si, en configuration du cluster il y a configuration d'ordinateur ou de niveau du groupe pour le contenu, message filtre, configuration DLP, et DMARC. Afin de résoudre ce problème, tous les filtres de message et de contenu doivent être déplacés de la machine ou du niveau du groupe aux configurations batterie batterie aussi bien que DLP et DMARC. Alternativement, vous pouvez entièrement retirer l'ordinateur qui a la configuration de niveau d'ordinateur de la batterie. Entrez dans le clusterconfig > le removemachine de commande CLI et puis joignez-le de nouveau à la batterie afin d'hériter de la configuration du cluster.

Informations connexes

- Dépannez la livraison et derrière la quarantaine PVO sur SMA

- Conditions requises pour l'assistant de transfert PVO quand l'ESA est groupé

- Support et documentation techniques - Cisco Systems