Contenu

Introduction

Conditions préalables

Quel est le nombre maximal d'ordinateurs pris en charge dans une batterie centralisée de Gestion ?

Introduction

Ce document décrit le nombre maximal d'appliances prises en charge dans une batterie centralisée de Gestion.

Conditions préalables

Les informations dans ce document sont basées sur l'appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco et toutes les versions d'AsyncOS.

Quel est le nombre maximal d'ordinateurs pris en charge dans une batterie centralisée de Gestion ?

Afin de réaliser des performances optimales, Cisco recommande le ce des utilisateurs limitent n'importe quelle batterie simple à 20 appliances ou moins.