Contenu

Introduction

VPC 2.4

VPC 3.0.x / AMPPC3000

Introduction

Cet article décrit la procédure de réinitialisation du mot de passe OPAdmin/root dans AMP VPC(Virtual Private Cloud). Vérifiez que vous disposez de l'accès console à l'ordinateur. Il peut s'agir du portail UCS CIMC ou de la console KVM physique dans le cas d'AMPPC3000 (OU) de la console distante de VM dans le cas d'appliances virtuelles.

VPC 2.4

—1) Lors du redémarrage du cloud privé virtuel, appuyez sur F10 pour interrompre le processus de démarrage de la machine virtuelle.

—2) Vous obtiendrez quelque chose de similaire :

—3) Cliquez sur 'e'

—4) L'écran suivant s'affiche, accédez au noyau et cliquez à nouveau sur 'e' :

—5) Ajouter un texte « simple » comme indiqué dans l'image, après jamais, comme indiqué dans l'image :

—6) Cliquez sur Entrée et 'b' dans l'écran GRUB.

—7) Une fois que vous aurez obtenu l'invite racine, exécutez la commande passwd et entrez le nouveau mot de passe :

—8) Redémarrez le VPC et essayez de vous connecter avec le nouveau mot de passe défini.

VPC 3.0.x / AMPPC3000

En raison de la modification de la version de CentOS, le processus de réinitialisation du mot de passe racine est un peu différent.

—1) Lors du redémarrage du cloud privé virtuel, appuyez sur F10 pour interrompre le processus de démarrage de la machine virtuelle.

—2) Vous obtiendrez quelque chose de similaire :

—3) Cliquez sur 'e'

—4) L'écran suivant s'affiche, faites défiler la sortie pour accéder à la section « fi » et modifiez la partie « ro » :

à « rw init=/sysroot/bin/sh » comme présenté dans l'écran suivant :

—5) Cliquez sur Ctrl-X

—6) Une fois le shell présenté, exécutez la commande "chroot /sysroot » :

—7) Exécutez la commande passwd et entrez le nouveau mot de passe :

—8) Rechargez le VPC et connectez-vous à l'aide du nouveau mot de passe.