Contenu

Introduction

Ajout d'espace disque

Ajout de mémoire

Mise à niveau de mémoire vive ou ajout de défaillance de disque

Introduction

Le cloud privé AMP for Endpoints 3.1.1 nécessite 1,1 To d'espace disque libre et 128 Go de mémoire RAM. Un avertissement s'affiche si vous tentez de mettre à jour le logiciel de cloud privé avec une capacité de disque ou une mémoire insuffisante sur votre machine virtuelle. Pour continuer la mise à jour, vous devez utiliser vSphere pour ajouter un disque ou plus de mémoire.

Ajout d'espace disque

Pour ajouter de l'espace disque, vous devez ajouter un nouveau disque à la machine virtuelle, puis agrandir la partition /data.

1. Ajoutez un nouveau disque 1,1 To. Reportez-vous à votre documentation vSphere pour obtenir des instructions sur l'ajout d'un disque dur à une machine virtuelle dans le client vSphere.

2. Redémarrez l'appliance.

3. Après avoir ajouté le disque dur, accédez à la page Mettre à jour le périphérique. Lorsque vous êtes invité à redimensionner le disque, cliquez sur le bouton Redimensionner le disque maintenant.

Ajout de mémoire

1. Ajoutez 128 Go de RAM. Reportez-vous à votre documentation vSphere pour obtenir des instructions sur la modification de la configuration de la mémoire dans le client vSphere.

2. Redémarrez l'appliance.

Mise à niveau de mémoire vive ou ajout de défaillance de disque

Cet écran s'affiche si vous essayez de mettre à niveau le logiciel de cloud privé suite à une tentative échouée de mise à niveau de la mémoire vive ou d'ajout d'un disque. Essayez de répéter la mise à niveau de la mémoire vive et d'ajouter à nouveau des procédures de disque.

NOTE: Cet échec se produit après le téléchargement de tous les rpms, mais avant le début du processus de mise à niveau. Cela empêche la mise à niveau vers la version 3.1.1 sans respecter les exigences minimales.