Contenu

Introduction

Enterprise Linux Version 6

Enterprise Linux Version 7

Enterprise Linux Version 8

Ubuntu version 20.04 LTS

Amazon Linux version 2

Légende

Notes

Introduction

Ce tableau contient les exigences de redémarrage pour les mises à jour du connecteur Cisco Secure Endpoint Linux. Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge pour le connecteur Linux, reportez-vous à l'article Compatibilité du système d'exploitation du connecteur Linux Secure Endpoint de Cisco.

Enterprise Linux Version 6

De la version

Vers la version

1.7.0

et plus récent

1.8.1

et plus récent

1.10.0

et plus récent

1.12.2

et plus récent

1.12.4

et plus récent

1.7.0 et versions ultérieures

Voir Note 1

Voir la note 3

Voir note 4

1.8.1 et plus récent

1.10.0 et versions ultérieures

1.12.2 et versions ultérieures

1.12.4 et versions ultérieures

Enterprise Linux Version 7

De la version

Vers la version

1.7.0

1.8.0

1.8.1

1.8.4

1.9.0

1.9.1

1.10.0

et plus récent

1.6.0

1.7.0

1.8.0

1.8.1

Voir Note 2

1.8.4

1.9.0

1.9.1 et versions ultérieures

Enterprise Linux Version 8

De la version

Vers la version

1.13.0

et plus récent

1.13.0 et versions ultérieures

Ubuntu version 20.04 LTS

De la version

Vers la version

1.15.0

et plus récent

1.15.0 et versions ultérieures

Amazon Linux version 2

De la version

Vers la version

1.16.0

et plus récent

1.16.0 et versions ultérieures

Légende

Redémarrage non requis

Le redémarrage peut être nécessaire

Redémarrage requis

Notes

1. Redémarrage requis pour mettre à jour le module du noyau RedirFS. Voir CSCvo74991 pour plus de détails.

2. Redémarrage requis si RHEL/CentOS 7.5 (noyau 3.10.0-862) ou supérieur. Voir CSCvn39498 pour plus de détails.

3. Redémarrage requis pour mettre à jour le module du noyau RedirFS. Voir CSCvt25576 pour plus de détails.

4. Redémarrage requis pour mettre à jour les modules du noyau RedirFS. Voir CSCvt54122 et CSCvu07130 pour plus de détails.