Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Configurer

Diagramme du réseau

Configurations

Configurer le VPN IPSec sur FTD à l'aide de FMC

Configurer l'interface de bouclage sur FTD en utilisant FMC

Configurer le VPN IPSec sur ASA

Configurer l'interface de bouclage sur ASA

Configurer le BGP de superposition sur FTD à l'aide de FMC

Configurer le protocole BGP de superposition sur ASA

Vérifier

Résultats sur FTD

Sorties sur ASA

Dépannage

Introduction

Ce document décrit comment configurer un tunnel VPN de site à site basé sur la route entre un dispositif de sécurité adaptatif (ASA) et Firepower Threat Defense géré (FTD) par un centre de gestion Firepower (FMC) avec le routage dynamique Border Gateway Protocol (BGP) comme superposition.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Compréhension de base du VPN site à site IPsec

- Configurations BGP sur FTD et ASA

- Expérience avec FMC

Composants utilisés

- Cisco ASAv version 9.20(2)2

- Cisco FMC version 7.4.1

- Cisco FTD version 7.4.1

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Le VPN basé sur la route permet de déterminer le trafic intéressant à chiffrer, ou à envoyer sur un tunnel VPN, et utilise le routage du trafic au lieu de la politique/liste d'accès comme dans un VPN basé sur la politique ou la crypto-carte. Le domaine de chiffrement est configuré pour autoriser tout trafic entrant dans le tunnel IPsec. Les sélecteurs de trafic local et distant IPsec sont définis sur 0.0.0.0/0.0.0.0. Tout trafic acheminé dans le tunnel IPsec est chiffré quel que soit le sous-réseau source/de destination.

Ce document se concentre sur la configuration de l'interface de tunnel virtuel statique (SVTI) avec le routage dynamique BGP comme superposition.

Configurer

Cette section décrit la configuration requise sur l'ASA et le FTD pour activer le voisinage BGP par le biais d'un tunnel IPSec SVTI.

Diagramme du réseau

Diagramme du réseau

Configurations

Configurer le VPN IPSec sur FTD à l'aide de FMC

Étape 1. Accédez à Devices > VPN > Site To Site .

Étape 2. Cliquez sur +Site to Site VPN .

VPN de site à site

Étape 3. Fournissez un Topology Name et sélectionnez le type de VPN comme Route Based (VTI). Sélectionnez la IKE Version.

Pour cette démonstration :

Nom de topologie : ASAv-VTI

Version IKE : IKEv2

Topologie VPN

Étape 4. Sélectionnez le Devicetunnel sur lequel le tunnel doit être configuré. Vous pouvez ajouter une nouvelle interface de tunnel virtuel (cliquez sur l'+ icône) ou en sélectionner une dans la liste existante.

Noeud d'extrémité A

Étape 5. Définissez les paramètres du New Virtual Tunnel Interface. Cliquez sur Ok.

Pour cette démonstration :

Nom : ASA-VTI

Description (en option) : tunnel VTI avec Extranet ASA

Zone de sécurité : VTI-Zone

ID de tunnel : 1

Adresse IP : 169.254.2.1/24

Source du tunnel : GigabitEthernet0/1 (externe)

Mode tunnel IPsec : IPv4

Interface de tunnel virtuel

Étape 6. CliquezOK sur la fenêtre contextuelle indiquant que la nouvelle interface VTI a été créée.

Interface de tunnel virtuel ajoutée

Étape 7. Sélectionnez le VTI nouvellement créé ou un VTI sous Virtual Tunnel Interface. Fournissez les informations pour le noeud B (qui est le périphérique homologue).

Pour cette démonstration :

Périphérique : Extranet

Nom du périphérique : ASAv-Peer

Adresse IP du point d'extrémité : 10.197.226.187

Noeud d'extrémité B

Étape 8. Accédez à l'onglet IKE. Cliquez sur  . Vous pouvez choisir d'utiliser un prédéfini Policy ou cliquer sur le +bouton en regard de l'Policyonglet pour en créer un nouveau.

Étape 9. (Facultatif, si vous créez une nouvelle stratégie IKEv2.) Fournissez un Namepour la stratégie et sélectionnez le Algorithms à utiliser dans la stratégie. Cliquez sur Save.

Pour cette démonstration :

Nom : ASAv-IKEv2-policy

Algorithmes d'intégrité : SHA-256

Algorithmes de chiffrement : AES-256

Algorithmes PRF : SHA-256

Diffie-Hellman Groupe : 14

IKEv2-Policy

Étape 10. Sélectionnez le nouveau Policy ou le Policyqui existe. Sélectionnez la Authentication Type. Si une clé manuelle pré-partagée est utilisée, entrez la clé dans la zone Keyet Confirm Key .

Pour cette démonstration :

Stratégie : ASAv-IKEv2-Policy

Type d'authentification : clé manuelle pré-partagée

Authentification

Étape 11. Accédez à l'IPsec onglet. Cliquez sur  peut choisir d'utiliser une proposition IKEv2 IPsec prédéfinie ou d'en créer une nouvelle. Cliquez sur le +bouton en regard de l'IKEv2 IPsec Proposal onglet.

Étape 12. (Facultatif, si vous créez une nouvelle proposition IKEv2 IPsec.) Saisissez un Namepour la proposition et sélectionnez le Algorithms à utiliser dans la proposition. Cliquez sur Save.

Pour cette démonstration :

Nom : ASAv-IPSec-Policy

Hachage ESP : SHA-256

Cryptage ESP : AES-256

IKEv2-IPsec-Proposition

Étape 13. Choisissez la nouvelle Proposal ou Proposalcelle qui existe dans la liste des propositions disponibles. Cliquez sur OK.

Jeu de transformation

Étape 14. (Facultatif) Choisissez les Perfect Forward Secrecy paramètres. Configurez IPsec Lifetime Duration and Lifetime Size.

Pour cette démonstration :

Secret direct parfait : groupe de modules 14

Durée de vie : 28800 (par défaut)

Durée de vie : 4608000 (par défaut)

Configuration de PFS

Étape 15. Vérifiez les paramètres configurés. Cliquez sur Save, comme illustré dans cette image.

Enregistrement de la configuration

Configurer l'interface de bouclage sur FTD en utilisant FMC

Accédez à Devices > Device Management . Modifiez le périphérique sur lequel la boucle doit être configurée.

Étape 1. Accédez à Interfaces > Add Interfaces > Loopback Interface .

Accédez à l'interface de bouclage

Étape 2. Entrez le nom « loopback », fournissez un ID de bouclage « 1 » et activez l'interface.

Activation de l’interface de bouclage

Étape 3. Configurez l'adresse IP de l'interface, puis cliquez sur OK .

Fournir une adresse IP à l’interface de bouclage

Configurer le VPN IPSec sur ASA

!--- Configure IKEv2 Policy ---!

crypto ikev2 policy 1

encryption aes-256

integrity sha256

group 14

prf sha256

lifetime seconds 86400

!--- Enable IKEv2 on the outside interface ---!

crypto ikev2 enable outside

!---Configure Tunnel-Group with pre-shared-key---!

tunnel-group 10.197.226.222 type ipsec-l2l

tunnel-group 10.197.226.222 ipsec-attributes

ikev2 remote-authentication pre-shared-key *****

ikev2 local-authentication pre-shared-key *****

!--- Configure IPSec Policy ---!

crypto ipsec ikev2 ipsec-proposal ipsec_proposal_for_FTD

protocol esp encryption aes-256

protocol esp integrity sha-256

!--- Configure IPSec Profile ---!

crypto ipsec profile ipsec_profile_for_FTD

set ikev2 ipsec-proposal FTD-ipsec-proposal

set pfs group14

!--- Configure VTI ---!

interface Tunnel1

nameif FTD-VTI

ip address 169.254.2.2 255.255.255.0

tunnel source interface outside

tunnel destination 10.197.226.222

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel protection ipsec profile ipsec_profile_for_FTD

!--- Configure the WAN routes ---!

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.197.226.1 1

Configurer l'interface de bouclage sur ASA

interface Loopback1

nameif loopback

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

Configurer le BGP de superposition sur FTD à l'aide de FMC

Accédez à Devices > Device Management.Edit le périphérique sur lequel le tunnel VTI est configuré, puis accédez à Routing >General Settings > BGP.

Étape 1. Activez le protocole BGP et configurez le numéro de système autonome (AS) et l'ID de routeur, comme illustré dans cette image.

Le numéro de système autonome doit être le même sur les périphériques FTD et ASA.

L'ID de routeur est utilisé pour identifier chaque routeur participant au protocole BGP.

Naviguer pour configurer BGP

Étape 2. Naviguez jusqu'à BGP > IPv4 et activez BGP IPv4 sur le FTD.

Activer BGP

Étape 3. SousNeighbor l'onglet, ajoutez l'adresse IP du tunnel ASAv VTI en tant que voisin et activez le voisin.

Ajouter un voisin BGP

Étape 4. Sous Networks , ajoutez les réseaux que vous voulez annoncer via BGP qui doivent passer par le tunnel VTI, dans ce cas, loopback1.

Ajouter des réseaux BGP

Étape 5. Tous les autres paramètres BGP sont facultatifs et vous pouvez les configurer en fonction de votre environnement. Vérifiez la configuration et cliquez sur Save.

Enregistrer la configuration BGP

Étape 6. Déployez toutes les configurations.

Déploiement

Configurer le protocole BGP de superposition sur ASA

router bgp 1000

bgp log-neighbor-changes

bgp router-id 10.1.1.2

address-family ipv4 unicast

neighbor 169.254.2.1 remote-as 1000

neighbor 169.254.2.1 transport path-mtu-discovery disable

neighbor 169.254.2.1 activate

network 1.1.1.0 mask 255.255.255.0

no auto-summary

no synchronization

exit-address-family

Vérifier

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Résultats sur FTD

#show crypto ikev2 sa

IKEv2 SAs:

Session-id:20, Status:UP-ACTIVE, IKE count:1, CHILD count:1

Tunnel-id         Local                   Remote                fvrf/ivrf          Status       Role

666846307      10.197.226.222/500      10.197.226.187/500    Global/Global      READY        RESPONDER

Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK

Life/Active Time: 86400/1201 sec

Child sa: local selector 0.0.0.0/0 - 255.255.255.255/65535

remote selector 0.0.0.0/0 - 255.255.255.255/65535

ESP spi in/out: 0xa14edaf6/0x8540d49e

#show crypto ipsec sa

interface: ASAv-VTI

Crypto map tag: __vti-crypto-map-Tunnel1-0-1, seq num: 65280, local addr: 10.197.226.222

Protected vrf (ivrf): Global

local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)

current_peer: 10.197.226.187

#pkts encaps: 45, #pkts encrypt: 45, #pkts digest: 45

#pkts decaps: 44, #pkts decrypt: 44, #pkts verify: 44

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed:0, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0

#pre-frag successes: 0, #pre-frag failures: 0, #fragments created: 0

#PMTUs sent: 0, #PMTUs rcvd: 0, #decapsulated frgs needing reassembly: 0

#TFC rcvd: 0, #TFC sent: 0

#Valid ICMP Errors rcvd: 0, #Invalid ICMP Errors rcvd: 0

#send errors: 0, #recv errors: 0

local crypto endpt.: 10.197.226.222/500, remote crypto endpt.: 10.197.226.187/500

path mtu 1500, ipsec overhead 78(44), media mtu 1500

PMTU time remaining (sec): 0, DF policy: copy-df

ICMP error validation: disabled, TFC packets: disabled

current outbound spi: 8540D49E

current inbound spi : A14EDAF6

inbound esp sas:

spi: 0xA14EDAF6 (2706299638)

SA State: active

transform: esp-aes-256 esp-sha-256-hmac no compression

in use settings ={L2L, Tunnel, PFS Group 14, IKEv2, VTI, }

slot: 0, conn_id: 49, crypto-map: __vti-crypto-map-Tunnel1-0-1

sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (4331517/27595)

IV size: 16 bytes

replay detection support: Y

Anti replay bitmap:

000001FFF 0xFFFFFFFF

outbound esp sas:

spi: 0x8540D49E (2235618462)

SA State: active

transform: esp-aes-256 esp-sha-256-hmac no compression

in use settings ={L2L, Tunnel, PFS Group 14, IKEv2, VTI, }

slot: 0, conn_id: 49, crypto-map: __vti-crypto-map-Tunnel1-0-1

sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (4101117/27595)

IV size: 16 bytes

replay detection support: Y

Anti replay bitmap:

0x00000000 0x00000001

#show bgp summary

BGP router identifier 10.1.1.1, local AS number 1000

BGP table version is 5, main routing table version 5

2 network entries using 400 bytes of memory

2 path entries using 160 bytes of memory

2/2 BGP path/bestpath attribute entries using 416 bytes of memory

0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory

0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory

BGP using 976 total bytes of memory

BGP activity 21/19 prefixes, 24/22 paths, scan interval 60 secs

Neighbor           V         AS      MsgRcvd      MsgSent       TblVer      InQ      OutQ      Up/Down      State/PfxRcd

169.254.2.2      4         1000   22               22                  5             0         0            00:19:42        1

#show bgp neighbors

BGP neighbor is 169.254.2.2, vrf single_vf, remote AS 1000, internal link

BGP version 4, remote router ID 10.1.1.2

BGP state = Established, up for 00:19:49

Last read 00:01:04, last write 00:00:38, hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds

Neighbor sessions:

1 active, is not multisession capable (disabled)

Neighbor capabilities:

Route refresh: advertised and received(new)

Four-octets ASN Capability: advertised and received

Address family IPv4 Unicast: advertised and received

Multisession Capability:

Message statistics:

InQ depth is 0

OutQ depth is 0

Sent    Rcvd

Opens             1        1

Notifications:    0        0

Updates:          2        2

Keepalives:      19      19

Route Refresh: 0        0

Total:               22      22

Default minimum time between advertisement runs is 0 seconds

For address family: IPv4 Unicast

Session: 169.254.2.2

BGP table version 5, neighbor version 5/0

Output queue size : 0

Index 15

15 update-group member

Sent     Rcvd

Prefix activity:             ----    ----

Prefixes Current:            1          1         (Consumes 80 bytes)

Prefixes Total:              1          1

Implicit Withdraw:           0          0

Explicit Withdraw:           0          0

Used as bestpath:           n/a        1

Used as multipath:           n/a        0

Outbound           Inbound

Local Policy Denied Prefixes:   --------            -------

Bestpath from this peer:         1                          n/a

Invalid Path:                    1                          n/a

Total:                           2                            0

Number of NLRIs in the update sent: max 1, min 0

Address tracking is enabled, the RIB does have a route to 169.254.2.2

Connections established 7; dropped 6

Last reset 00:20:06, due to Peer closed the session of session 1

Transport(tcp) path-mtu-discovery is disabled

Graceful-Restart is disabled

#show route bgp

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

SI - Static InterVRF, BI - BGP InterVRF

Gateway of last resort is 10.197.226.1 to network 0.0.0.0

B        1.1.1.0 255.255.255.0 [200/0] via 169.254.2.2, 00:19:55

Sorties sur ASA

#show crypto ikev2 sa

IKEv2 SAs:

Session-id:7, Status:UP-ACTIVE, IKE count:1, CHILD count:1

Tunnel-id    Local                       Remote                     fvrf/ivrf             Status           Role

442126361    10.197.226.187/500          10.197.226.222/500         Global/Global          READY           INITIATOR

Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK

Life/Active Time: 86400/1200 sec

Child sa: local selector 0.0.0.0/0 - 255.255.255.255/65535

remote selector 0.0.0.0/0 - 255.255.255.255/65535

ESP spi in/out: 0x8540d49e/0xa14edaf6

#show crypto ipsec sa

interface: FTD-VTI

Crypto map tag: __vti-crypto-map-Tunnel1-0-1, seq num: 65280, local addr: 10.197.226.187

Protected vrf (ivrf): Global

local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)

current_peer: 10.197.226.222

#pkts encaps: 44 #pkts encrypt: 44, #pkts digest: 44

#pkts decaps: 45, #pkts decrypt: 45, #pkts verify: 45

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed:0, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0

#pre-frag successes: 0, #pre-frag failures: 0, #fragments created: 0

#PMTUs sent: 0, #PMTUs rcvd: 0, #decapsulated frgs needing reassembly: 0

#TFC rcvd: 0, #TFC sent: 0

#Valid ICMP Errors rcvd: 0, #Invalid ICMP Errors rcvd: 0

#send errors: 0, #recv errors: 0

local crypto endpt.: 10.197.226.187/500, remote crypto endpt.: 10.197.226.222/500

path mtu 1500, ipsec overhead 78(44), media mtu 1500

PMTU time remaining (sec): 0, DF policy: copy-df

ICMP error validation: disabled, TFC packets: disabled

current outbound spi: A14EDAF6

current inbound spi : 8540D49E

inbound esp sas:

spi: 0x8540D49E (2235618462)

SA State: active

transform: esp-aes-256 esp-sha-256-hmac no compression

in use settings ={L2L, Tunnel, PFS Group 14, IKEv2, VTI, }

slot: 0, conn_id: 9, crypto-map: __vti-crypto-map-Tunnel1-0-1

sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (4147198/27594)

IV size: 16 bytes

replay detection support: Y

Anti replay bitmap:

0x00000000 0x007FFFFF

outbound esp sas:

spi: 0xA14EDAF6 (2706299638)

SA State: active

transform: esp-aes-256 esp-sha-256-hmac no compression

in use settings ={L2L, Tunnel, PFS Group 14, IKEv2, VTI, }

slot: 0, conn_id: 9, crypto-map: __vti-crypto-map-Tunnel1-0-1

sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (3916798/27594)

IV size: 16 bytes

replay detection support: Y

Anti replay bitmap:

0x00000000 0x00000001

#show bgp summary

BGP router identifier 10.1.1.2, local AS number 1000

BGP table version is 7, main routing table version 7

2 network entries using 400 bytes of memory

2 path entries using 160 bytes of memory

2/2 BGP path/bestpath attribute entries using 416 bytes of memory

0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory

0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory

BGP using 976 total bytes of memory

BGP activity 5/3 prefixes, 7/5 paths, scan interval 60 secs

Neighbor        V      AS      MsgRcvd      MsgSent     TblVer    InQ     OutQ     Up/Down     State/PfxRcd

169.254.2.1   4     1000       22             22       7       0         0      00:19:42      1

#show bgp neighbors

BGP neighbor is 169.254.2.1, context single_vf, remote AS 1000, internal link

BGP version 4, remote router ID 10.1.1.1

BGP state = Established, up for 00:19:42

Last read 00:01:04, last write 00:00:38, hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds

Neighbor sessions:

1 active, is not multisession capable (disabled)

Neighbor capabilities:

Route refresh: advertised and received(new)

Four-octets ASN Capability: advertised and received

Address family IPv4 Unicast: advertised and received

Multisession Capability:

Message statistics:

InQ depth is 0

OutQ depth is 0

Sent     Rcvd

Opens:             1         1

Notifications:    0         0

Updates:          2         2

Keepalives:      19       19

Route Refresh: 0         0

Total:             22       22

Default minimum time between advertisement runs is 0 seconds

For address family: IPv4 Unicast

Session: 169.254.2.1

BGP table version 7, neighbor version 7/0

Output queue size : 0

Index 5

5 update-group member

Sent      Rcvd

Prefix activity:     ----   ----

Prefixes Current:    1         1 (Consumes 80 bytes)

Prefixes Total:      1         1

Implicit Withdraw:   0         0

Explicit Withdraw:   0         0

Used as bestpath:  n/a       1

Used as multipath:  n/a       0

Outbound        Inbound

Local Policy Denied Prefixes:     --------        -------

Bestpath from this peer:           1              n/a

Invalid Path:                      1              n/a

Total:                             2              0

Number of NLRIs in the update sent: max 1, min 0

Address tracking is enabled, the RIB does have a route to 169.254.2.1

Connections established 5; dropped 4

Last reset 00:20:06, due to Peer closed the session of session 1

Transport(tcp) path-mtu-discovery is disabled

Graceful-Restart is disabled

#show route bgp

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

SI - Static InterVRF, BI - BGP InterVRF

Gateway of last resort is 10.197.226.1 to network 0.0.0.0

B       2.2.2.0 255.255.255.0 [200/0] via 169.254.2.1, 00:19:55

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

debug crypto ikev2 platform 255

debug crypto ikev2 protocol 255

debug crypto ipsec 255

debug ip bgp all

- Prend en charge uniquement les interfaces IPv4, ainsi que IPv4, les réseaux protégés ou les données utiles VPN (pas de prise en charge d'IPv6).