Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Fond

Configuration de l'allocation d'exemple CSR1000V

Modèle : Plan de données lourd

Étapes récapitulatives

Vérifier

Modèle : Plan de données normal

Étapes récapitulatives

Dépannage

Introduction

Ce document décrit comment augmenter la mémoire du gestionnaire de mémoire externe (exemple) du processeur de flux quantique (QFP) du plan de données (DP) sur le routeur de services cloud Cisco 1000V (CSR1000V).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Routeurs CSR1000V.

- Cisco IOS®-XE.

- ESXi vCenter.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Routeur CSR1000V déployé dans VMware ESXi, 6.7.0

- Cisco IOS®-XE 16.12.6

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Fond

Il est important de comprendre comment Cisco IOS®-XE est conçu. Avec Cisco IOS®-XE, Cisco est passé à un noyau Linux et tous les sous-systèmes ont été décomposés en processus. Tous les sous-systèmes qui se trouvaient auparavant dans Cisco IOS® s'exécutent désormais sous forme de processus logiciels dans le système d'exploitation Linux. Cisco IOS® s'exécute lui-même en tant que démon (Cisco IOSd) dans le système d'exploitation Linux. Cisco IOS®-XE conserve non seulement la même apparence que la plate-forme Cisco IOS® classique, mais également son fonctionnement, sa prise en charge et sa gestion.

La mémoire attribuée à la machine virtuelle (VM) est allouée au démon Cisco IOS® (Cisco IOSd) et à la mémoire du plan de données.

Par défaut, l'allocation de mémoire sur Cisco IOSd est de 2,5 Go et pour Data Plane est de 1,5 Go, la quantité de mémoire disponible pour Cisco IOSd est contrôlée par des licences d'extension de mémoire et certaines licences de fonctionnalité (licence de fonctionnalité haut débit) et elle ne change pas quand plus de mémoire est allouée à VM.

Dans la mémoire du plan de données, la taille de mémoire exemplaire sur le routeur CSR1000V est par défaut de 256 Mo (268435456 octets), ce qui peut être très faible pour certaines configurations de fonctionnalités spécifiques, telles que les stratégies QoS, les sessions NAT, les associations de sécurité IPSec, etc. et lorsque l'utilisation élevée exemplaire est observée -

CSR_ESXi#show platform hardware qfp active infrastructure exmem statistics

QFP exmem statistics

Type: Name: DRAM, QFP: 0

Total: 268435456

InUse: 263066746

Free: 5368710

Lowest free water mark: 206885888

Type: Name: IRAM, QFP: 0

Total: 2097152

InUse: 218112

Free: 1879040

Lowest free water mark: 1879040

Type: Name: SRAM, QFP: 0

Total: 0

InUse: 0

Free: 0

Lowest free water mark: 0

Jul 5 08:016:32.486: %QFPOOR-2-LOWRSRC_PERCENT_CRIT: R0/0: cpp_ha: QFP 0 DRAM(EXMEM) at 99 percent, exceeds critical level 95

Exemple : la mémoire dynamique qui permet la gestion des paquets, utilisée pour les fonctions d'évolutivité et gère la mémoire statique et dynamique utilisée par le processeur de paquets Cisco (CPP).

Remarque : reportez-vous à la section Cisco CSR 1000v Memory Allocation pour obtenir des informations détaillées sur les modules complémentaires de mémoire Cisco IOSd.

Configuration de l'allocation d'exemple CSR1000V

Cette section décrit comment configurer des modèles de plan de données pour augmenter la taille des exemples QFP.

Les options de modèle disponibles sont :

plan de contrôle extra-lourd

lourd dans le plan de contrôle

lourd dans le plan de données

normale au plan de données

lourd en plan de service

service-plane-medium

Remarque : ce document ne couvre pas les modèles de plan de contrôle et de plan de service. Pour plus d'informations sur ces modèles, reportez-vous au document - Cisco CSR 1000v and Cisco ISRv Software Configuration Guide

Modèle : Plan de données lourd

Le tableau suivant présente l'allocation de mémoire d'exemple QFP pour le modèle Data Plane Heavy.

Mémoire VM

Taille de l'examen QFP

4 Go

256 Mo (valeur par défaut)

8 Go

512 Mo

16 Go

1 024 Mo

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#platform resource data-plane-heavy

Please reboot to activate this template

Router(config)#end

Router#write memory

Building configuration...

[OK]

CSR_ESXi#reload

Étapes récapitulatives

1. activer

2. configurer le terminal

3. plate-forme ressource data-plane-heavy

4. tranche

5. mémoire d'écriture

6. recharger

Vérifier

1. 8 Go attribués à la VM .

cisco CSR1000V (VXE) processor (revision VXE) with 2295972K/3075K bytes of memory.

Processor board ID 949XJJNMSHM

3 Gigabit Ethernet interfaces

32768K bytes of non-volatile configuration memory.

8105924K bytes of physical memory.

7774207K bytes of virtual hard disk at bootflash:.

0K bytes of WebUI ODM Files at webui:.

2. Aucun changement observé en termes de mémoire allouée à Cisco IOSd et au plan de données après la modification du modèle.

Router#show platform software vmemory info

Memory Upgrade Limits:

Total System Memory:            7915 MB

Memory From Upgrade Licenses:   N/A(Smart License Enabled)

Memory From Feature Licenses:   N/A(Smart License Enabled)

Memory Available For Upgrade:

Available System Memory:        3819 MB

Available Upgrade Licensed Memory:      N/A(Smart License Enabled)

Available Feature Licensed Memory:      N/A(Smart License Enabled)

Current Memory Allocation:

Cisco IOSD:   2560 MB (default) + 0 MB upgrade

Data Plane:     1536 MB (default) + 0 MB upgrade

3. Le total de l'exemple QFP disponible est désormais de 512 Mo.

Router#show platform hardware qfp active infrastructure exmem statistics

QFP exmem statistics

Type: Name: DRAM, QFP: 0

Total: 536870912

InUse: 61156352

Free: 475714560

Lowest free water mark: 475321344

Type: Name: IRAM, QFP: 0

Total: 2097152

InUse: 218112

Free: 1879040

Lowest free water mark: 1879040

Type: Name: SRAM, QFP: 0

Total: 0

InUse: 0

Free: 0

Lowest free water mark: 0

Router#show platform software cpu alloc

CPU alloc information:

Control plane cpu alloc: 0

Data plane cpu alloc: 1-7

Service plane cpu alloc: 0

Template used: CLI-data_plane_heavy

Modèle : Plan de données normal

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#platform resource data-plane-normal

Please reboot to activate this template

Router(config)#end

Router#write memory

Building configuration...

[OK]

CSR_ESXi#reload

Étapes récapitulatives

1. activer

2. configurer le terminal

3. platform resource data-plan-normal

4. tranche

5. mémoire d'écriture

6. recharger

Plan de données normal, utilise 256 Mo dans l'exemple QFP, quelle que soit la quantité de mémoire VM attribuée.

cisco CSR1000V (VXE) processor (revision VXE) with 2295972K/3075K bytes of memory.

Processor board ID 949XJJNMSHM

3 Gigabit Ethernet interfaces

32768K bytes of non-volatile configuration memory.

16363460K bytes of physical memory.

7774207K bytes of virtual hard disk at bootflash:.

0K bytes of WebUI ODM Files at webui:.

Router#show platform software vmemory info

Memory Upgrade Limits:

Total System Memory:            15979 MB

Memory From Upgrade Licenses:   N/A(Smart License Enabled)

Memory From Feature Licenses:   N/A(Smart License Enabled)

Memory Available For Upgrade:

Available System Memory:        11883 MB

Available Upgrade Licensed Memory:      N/A(Smart License Enabled)

Available Feature Licensed Memory:      N/A(Smart License Enabled)

Current Memory Allocation:

Cisco IOSD:   2560 MB (default) + 0 MB upgrade

Data Plane:     1536 MB (default) + 0 MB upgrade

Router#show platform hardware qfp active infrastructure exmem statistics

QFP exmem statistics

Type: Name: DRAM, QFP: 0

Total: 268435456

InUse: 61156352

Free: 207279104

Lowest free water mark: 206885888

Type: Name: IRAM, QFP: 0

Total: 2097152

InUse: 218112

Free: 1879040

Lowest free water mark: 1879040

Type: Name: SRAM, QFP: 0

Total: 0

InUse: 0

Free: 0

Lowest free water mark: 0

Remarque : l'allocation de mémoire d'exemple QFP dépend uniquement de la quantité de mémoire attribuée à la machine virtuelle et du modèle de plan de données appliqué. Cela ne dépend pas des licences d'extension de mémoire installées.

Dépannage

Aucune information spécifique n'est actuellement disponible sur la façon de dépanner cette configuration.