Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Informations générales

Configuration

Vérification

Dépannage

Introduction

Ce document décrit la préconfiguration requise pour activer la fonctionnalité Flexible Netflow sur le routeur ASR903.

Note: Cliquez ici pour en savoir plus sur le fonctionnement de Flexible Netflow.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de connaître la configuration de la fonction Flexible Netflow.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informations générales

Flexible Netflow sur la plate-forme ASR903 est pris en charge à partir de la version XE3.18.0 SP. Cependant, vous obtenez cette erreur lorsque vous essayez de configurer la fonctionnalité :

Router_ASR903(config)#int BDI10

Router_ASR903(config-if)#ip flow monitor TEST_IPV4_MONITOR input

% Flow Monitor: Failed to add monitor to interface: Unsupported template

Router_ASR903(config-if)#int GigabitEthernet0/1/0

Router_ASR903(config-if)#ip flow monitor TEST_IPV4_MONITOR input

% Flow Monitor: Failed to add monitor to interface: Unsupported template

Router_ASR903#

Configuration

Vous devez activer la licence metroaggrservices sur le routeur ASR903. Voici la configuration :

Router_ASR903#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router_ASR903(config)#license boot level metroaggrservices

Router_ASR903(config)#end

Router_ASR903#write

Building configuration...

[OK]

Router_ASR903#

Un rechargement du périphérique est nécessaire pour que le nouveau niveau de licence prenne effet. Une fois le périphérique rechargé, le niveau de licence peut être vérifié à partir du résultat de la commande show version.

Logiciel Cisco IOS XE, version 03.18.00.SP.156-2.SP-ext

Logiciel Cisco IOS, logiciel ASR900 (PPC_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9_NPE-M), version 15.6(2)SP, VERSION LOGICIELLE (fc2)

Assistance technique : http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2016 par Cisco Systems, Inc.

Compilé par mcpre le 27 juillet 2016 08:13

Logiciel Cisco IOS-XE, Copyright (c) 2005-2016 par cisco Systems, Inc.

Tous droits réservés. Certains composants du logiciel Cisco IOS-XE sont

sous licence GNU General Public License (« GPL ») Version 2.0. Les

le code logiciel sous licence GPL Version 2.0 est un logiciel libre qui vient

ABSOLUMENT SANS GARANTIE. Vous pouvez redistribuer et/ou modifier ces

Code GPL sous les termes de la version 2.0 de GPL. Pour plus d'informations, reportez-vous à la

la documentation ou le fichier « License Notice » accompagnant le logiciel IOS-XE,

ou l'URL applicable figurant sur le prospectus accompagnant l'IOS-XE

le logiciel Cisco IOS.

ROM : ROMMON IOS-XE

La disponibilité du routeur ASR903 est de 18 heures, 16 minutes

La disponibilité de ce processeur de contrôle est de 18 heures, 18 minutes

Système retourné à la mémoire morte par rechargement à 08:02:20 UTC le 12 août 2016

Redémarrage du système à 14:15:01 UTC le 14 août 2016

Le fichier image système est « bootflash:Image/packages.conf"

Dernière raison de rechargement : Mise sous tension

Ce produit contient des fonctionnalités cryptographiques et est soumis à la

Législation nationale régissant l'importation, l'exportation, le transfert et

utilisation. La livraison de produits cryptographiques Cisco n'implique pas

autorité tierce d'importer, d'exporter, de distribuer ou d'utiliser le chiffrement.

Les importateurs, les exportateurs, les distributeurs et les utilisateurs sont responsables

conformité aux lois des États-Unis et des pays locaux. En utilisant ce produit, vous

accepter de se conformer aux lois et règlements applicables. Si vous ne pouvez pas

pour vous conformer aux lois américaines et locales, retournez ce produit immédiatement.

Vous trouverez un résumé des lois américaines régissant les produits cryptographiques Cisco à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

Si vous avez besoin d'aide, contactez et envoyez un e-mail à export@cisco.com.

License Level: metroaggrservices

License Type: Permanent

Next reload license Level: metroaggrservices

Processeur Cisco ASR-903 (RSP2) (révision RSP2) avec 912985K/6147K octets de mémoire.

ID de carte processeur FOX1929P433

8 interfaces Gigabit Ethernet

1 interface 1 Gigabit Ethernet

32 768 Ko de mémoire de configuration non volatile.

3670016K octets de mémoire physique.

1328927K octets de mémoire flash SD au bootflash :

Le registre de configuration est 0x2102

Une fois la licence metroaggrservices en vigueur sur le routeur, configurez ce modèle :

Router_ASR903#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router_ASR903(config)#sdm prefer video

Router_ASR903#end

Router_ASR903#write

Building configuration...

[OK]

Router_ASR903#

Une fois que le modèle sdm a été configuré comme indiqué, vous pourrez configurer la fonctionnalité Flexible Netflow et la rendre opérationnelle.

Voici les exemples de configuration de la fonction Flexible Netflow :

Router_ASR903

!

flow record TEST_IPV4_RECORD

match ipv4 source address

match ipv4 destination address

match ipv4 protocol

match transport source-port

match transport destination-port

collect counter packets

collect counter bytes

!

!

flow exporter TEST_EXPORTER

destination 192.168.100.1

source Loopback1

transport udp 9999

!

!

flow monitor TEST_IPV4_MONITOR

exporter TEST_EXPORTER

cache timeout inactive 20

cache timeout active 180

record TEST_IPV4_RECORD

!

interface GigabitEthernet0/1/0

ip address 10.10.10.2 255.255.255.0

ip flow monitor TEST_IPV4_MONITOR input

speed 1000

no negotiation auto

!

Vérification

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Le fonctionnement de la fonctionnalité Flexible Netflow peut être vérifié à l'aide des informations ici

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.