Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

NIM

Types

Limites

Horloge

PVDM4

Types

Canaux pris en charge

Installation

Conditions de licence logicielle

Configurer

Syntaxe des commandes

Exemple de configuration

Vérifier

Dépannage

Problème 1

Solution

Problème 2

Solution

Problème 3

Solution

Introduction

Ce document décrit les modules d'interface réseau (NIM) sur la dernière génération de routeurs Cisco et comment les configurer.

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Ce document couvre également la nouvelle configuration des circuits PRI (Primary Rate Interface) et la synchronisation sur cette nouvelle plate-forme.

Les routeurs à services intégrés Cisco (ISR) 4000 sont disponibles dans les modèles suivants :

- Cisco ISR4461

- Cisco ISR4451

- Cisco ISR4431

- Cisco ISR4351

- Cisco ISR4331

- Cisco ISR4321

Les sections de cette documentation s'appliquent à toutes les plates-formes, sauf indication contraire. Le document parle de la configuration PRI sur ces plates-formes et des problèmes courants rencontrés.

NIM

Cisco IOS® XE version 3.9S et ultérieure prend en charge les NIM voix et WAN T1/E1 de quatrième génération de Cisco, nécessaires pour configurer la voix ou les données sur T1/E1.

Types

La liste des NIM Cisco T1/E1 disponibles est la suivante :

Numéro de référence

Description

NIM-1MFT-T1/E1

Module T1/E1 voix/données Clear-Channel trunk multiflex à 1 port

NIM-2MFT-T1/E1

Module T1/E1 voix/données Clear-Channel trunk à 2 ports à liaisons multiples

NIM-4MFT-T1/E1

Module T1/E1 voix/données Clear-Channel trunk multiflex à 4 ports

NIM-8MFT-T1/E1

Module T1/E1 voix/données Clear-Channel trunk multiflex à 8 ports

NIM-1CE1T1-PRI

Module T1/E1 voix/données multicanaux fractionnés à 1 port

NIM-2CE1T1-PRI

Module T1/E1 voix/données multicanaux fractionnés à 2 ports

NIM-8CE1T1-PRI

Module T1/E1 voix/données multicanaux fractionnés à 8 ports

Limites

Les cartes NIM sont prises en charge uniquement sur les routeurs Cisco ISR 4000. Les modules NIM Multiflex Trunk (MFT) utilisent uniquement des processeurs de signaux numériques (DSP) PVDM4 (Packet Voice Digital Signal Processor Module 4). Les anciens modules PVDM2 et PVDM3 ne sont pas pris en charge sur ces plates-formes.

Horloge

Lorsque le NIM est utilisé pour des applications vocales, tous les T1/E1 vocaux doivent être synchronisés sur une seule source d’horloge et toute différence d’horloge risque de générer des dérapages d’horloge ou des battements d’interface. Lorsque le NIM est utilisé pour des applications vocales et de données mixtes, chaque port de données peut utiliser une horloge indépendante et les ports vocaux peuvent utiliser une source d'horloge indépendante des ports de données.

La synchronisation réseau est prise en charge pour les NIM lorsque vous entrez la commande network-clock synchronization automatic en mode de configuration globale. Cette commande est rendue inefficace pour un NIM particulier si vous entrez la commande no network-clock participation slot / subslot. La commande network-clock input-source priority controller [t1|e1] slot/bay/port est utilisée afin de configurer la source d'horloge principale.

Vous pouvez entrer la commande show network clocks synchronization afin de vérifier les horloges réseau sur le routeur et la commande show platform hardware subslot 0/2 module device networkclock afin de vérifier si un module participe à l'horloge du fond de panier.

PVDM4

Le module Cisco PVDM4 est installé sur un logement de la carte mère ou sur un module d'interface réseau voix et WAN T1/E1 de quatrième génération Cisco.

Remarque : ISR 4461 n'a pas de logements de carte mère.

Types

Le PVDM4 est disponible en différentes versions.

Nom

Description

PVDM4-32

Module DSP voix haute densité à 32 canaux

PVDM4-64

Module DSP voix haute densité à 64 canaux

PVDM4-128

Module DSP voix haute densité à 128 canaux

PVDM4-256

Module DSP voix haute densité à 256 canaux

Canaux pris en charge

Il s'agit d'une liste du nombre de canaux pris en charge sur les différentes saveurs du PVDM4 classées par la complexité des codecs pris en charge.

Complexité

PVDM4-32

PVDM4-64

PVDM4-128

PVDM4-256

Voix de faible complexité

32

64

128

256

Voix de complexité moyenne

24

48

96

192

Voix à haute complexité

16

32

64

128

Installation

Contrairement aux générations précédentes de modules DSP PVDM2 et PVDM3, les modules PVDM4 sont installés directement sur les modules NIM T1/E1. En fonction du nombre de canaux requis, le module DSP approprié est installé sur le NIM.

Module DSP

Services vocaux TDM

Services multimédias (transcodage, conférence, etc.)

DSP sur NIM analogique (FXO/FXS)

Fixe sur le module NIM

Non

DSP PVDM4 sur NIM T1/E1

Oui

Oui

DSP PVDM4 sur logement SM/carte mère

Non

Oui

Remarque : les modules DSP PVDM2 et PVDM3 NE sont PAS pris en charge sur les plates-formes ISR 4000

Conditions de licence logicielle

Les applications vocales nécessitent au minimum l'ensemble technologique Unified Communications. La gamme Cisco 4400 est dotée d'un package logiciel similaire à celui de l'ISR G2, qui est un droit d'utilisation (RTU), également appelé « basé sur l'honneur ».

Après 60 jours, une licence d'évaluation est automatiquement convertie en licence RTU. À ce stade, une licence RTU devrait pouvoir être achetée pour cette fonctionnalité sur cette plate-forme. Ce modèle est le même que celui du routeur ISR G2.

Remarque : la licence Smart est activée avec 16.10.1a sur les plates-formes de routage. (ASR, ISR, CSR, ISRv). Migration des licences traditionnelles vers les licences Smart

Configurer

Syntaxe des commandes

card type { t1 | e1 } slot subslot

network-clock synchronization automatic

network-clock synchronization participate slot / subslot

network-clock input-source priority controller [t1|e1] slot/bay/port

voice-card slot

codec complexity { flex [ reservation-fixed { high | medium }]

| high | medium | secure }

controller { t1 | e1 } slot / subslot / port

framing {sf | esf}

or

framing {crc4 | no-crc4}

linecode {ami | b8zs}

or

linecode { ami | hdb3 }

pri-group timeslots timeslot-range [ nfas_d | service ][voice-dsp]

Remarque : NIM-xMFT-T1/E1 - Puisque la pri-group commande sur le NIM-xMFT-T1/E1 est utilisée uniquement pour la voix, le mot clé n' voice-dsp est pas nécessaire.

Remarque : NIM-xCE1T1-PRI - Le mot clé option n' voice-dsp est disponible que pour le NIM-xCE1T1-PRI (x peut être 1, 2 ou sur la gamme ISR 4000. La valeur par défaut est sans le mot clé voice-dsp.

Exemple de configuration

card type t1 0 2

card type t1 0 3

!

isdn switch-type primary-5ess

!

network-clock synchronization automatic

network-clock synchronization participate 0/2

!

voice-card 0/2

dsp services dspfarm

no watchdog

!

network-clock input-source 1 controller t1 0/2/0

!

controller T1 0/2/0

framing esf

linecode b8zs

clock source line primary

cablelength long 0db

pri-group timeslots 1-24 voice-dsp

!

interface Serial0/2/0:23

encapsulation hdlc

isdn switch-type primary-5ess

no cdp enable

!

voice-port 0/2/0:23

Vérifier

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Problème 1

Lorsque vous essayez de configurer la voix PRI sur ISR G4, cette erreur apparaît :

==================

T1 0/1/0: No DSP resources to configure voice feature

==================

Solution

Il n'y a qu'un seul logement PVDM sur la carte mère. Les cartes TDM (Time Division Multiplexing) ne peuvent pas utiliser les modules PVDM de la carte mère. En fonction du nombre de canaux requis, le module DSP approprié est installé sur le NIM. Pour les services IP tels que le transcodage et la conférence, le module DSP PVDM4 peut être installé sur la carte mère de la plate-forme ISR 4000.

Si la sortie de la commande show inventory affiche ces informations, cela signifie que la carte PVDM est installée sur la carte mère.

NAME: "PVDM subslot 0/4", DESCR: "PVDM4-32 Voice DSP Module"

PID: PVDM4-32          , VID: V02, SN: FOC18334AVD

Une fois la carte PVDM placée sur le NIM, la commande show inventory indique :

NAME: "subslot 0/1 db module 0", DESCR: "PVDM4-128 Voice DSP Module"

PID: PVDM4-128         , VID: V01, SN: FOC17176BLL

Problème 2

Le module T1 n'a pas de DSP selon la commande show inventory, mais cette configuration a fonctionné :

controller T1 0/2/0

pri-group timeslots 1-24 service mgcp

!

interface Serial0/2/0:23

isdn bind-l3 ccm-manager

Solution

Il s'agit d'un problème connu documenté dans l'ID de bogue Cisco CSCuo86715. Sur toutes les versions de Cisco IOS XE antérieures à 15.4(3)S1, les commandes précédentes sont acceptées, même si les DSP ne sont pas disponibles sur le NIM. La version 15.4(3)S1 a résolu ce problème et l'utilisateur est invité à envoyer le message d'erreur « T1 0/2/0 : No DSP resources to configure voice feature » si aucun DSP n'est disponible sur le NIM.

Problème 3

Comment le PVDM 4 peut-il être installé sur un NIM ? Les modules PVDM4 sont-ils remplaçables à chaud ?

Solution

Les DSP PVDM4 sont installés à deux endroits. Pour les services TDM, le DSP est installé sur le NIM T1/E1. Comme les modules NIM prennent en charge l'insertion et le retrait en ligne (OIR), ils peuvent être retirés sans mettre le périphérique ISR 4000 hors tension et les processeurs DSP du module NIM peuvent être retirés. Cependant, le routeur doit être arrêté pour pouvoir insérer ou retirer un module PVDM4 sur la carte mère. Utilisez cette représentation schématique afin d'installer le PVDM4 sur NIM.

1

Vis

2

PVDM4

3

Entretoises

4

Dissipateur Thermique

1

Vis

2

Ports

3

Module d’interface réseau

4

PVDM4