Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Composants utilisés

Produits connexes

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Configuration ASDM du tunnel VPN

Configuration SDM du routeur

Configuration de l'interface de ligne de commande ASA

Configuration de la CLI du routeur

Vérifiez

Dispositif de sécurité ASA/PIX - Commandes show

Routeur IOS distant - Commandes show

Dépannez

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit un exemple de configuration pour le tunnel IPsec LAN à LAN (site à site) entre des dispositifs de sécurité Cisco (ASA/PIX) et un routeur Cisco IOS. Des routes statiques sont utilisées à des fins de simplicité.

Consultez Exemple de configuration d'un dispositif de sécurité PIX/ASA 7.x sur un tunnel IPsec LAN à LAN de routeur IOS pour en savoir plus sur le même scénario où le dispositif de sécurité PIX/ASA exécute la version du logiciel 7.x.

Conditions préalables

Conditions requises

Assurez-vous que vous répondez à ces exigences avant d'essayer cette configuration :

- La connectivité IP de bout en bout doit être établie avant de commencer cette configuration.

- La licence du dispositif de sécurité doit être activée pour le chiffrement Data Encryption Standard (DES) (à un niveau de chiffrement minimal).

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Dispositif de sécurité adaptatif dédié (ASA) Cisco avec la version 8.x et versions ultérieures

- ASDM version 6.x. et ultérieures

- Routeur Cisco 1812 avec le logiciel Cisco IOS® Version 12.3

- Cisco Security Device Manager (SDM) version 2.5

Remarque: Référez-vous à Permettre l'accès HTTPS pour l'ASDM afin de permettre l'ASA d'être configuré par l'ASDM.

Remarque: Consultez Configuration de routeur de base à l'aide de SDM afin de permettre la configuration du routeur par SDM.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Remarque: Référez-vous à la Configuration Professional : Site à site IPsec VPN entre ASA/PIX et un exemple de configuration de routeur IOS pour une configuration semblable utilisant le Cisco Configuration Professional sur le routeur.

Produits connexes

Cette configuration peut également être utilisée avec le dispositif de sécurité de la gamme Cisco PIX 500, qui exécute la versions 7.x et les versions ultérieures.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configuration

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau indiquée dans le diagramme suivant.

Remarque: Les schémas d'adressage d'IP utilisés dans cette configuration ne sont pas légalement routables sur Internet. Ce sont des adresses RFC 1918 qui ont été utilisées dans un environnement de laboratoire.

- Configuration ASDM du tunnel VPN

- Configuration SDM du routeur

- Configuration de l'interface de ligne de commande ASA

- Configuration de la CLI du routeur

Configuration ASDM du tunnel VPN

Pour créer le tunnel VPN, exécutez les étapes suivantes :

1. Ouvrez votre navigateur et entrez https://<Adresse IP de l'interface d'ASA qui a été configurée pour l'accès à ASDM> pour accéder à l'ASDM sur l'ASA.

Prenez soin d'autoriser tous les avertissements que votre navigateur vous donne en ce qui concerne l'authenticité de certificat SSL. Le nom d'utilisateur par défaut et le mot de passe sont tous deux vides.

L'ASA présente cette fenêtre pour permettre le téléchargement de l'application ASDM. Cet exemple charge l'application sur l'ordinateur local et ne fonctionne pas dans une applet Java.

2. Cliquez sur Download ASDM Launcher and Start ASDM pour télécharger le programme d'installation de l'application ASDM.

3. Une fois le lanceur d'ASDM téléchargé, exécutez les étapes stipulées par les invites afin d'installer le logiciel et d'exécuter le lanceur de Cisco ASDM.

4. Entrez l'adresse IP pour l'interface que vous avez configurée avec la commande http -, ainsi qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe, le cas échéant.

Cet exemple utilise cisco123 comme nom d'utilisateur et cisco123 comme mot de passe.

5. Exécutez l'Assistant IPsec VPN une fois que l'application ASDM se connecte à l'ASA.

6. Choisissez le type de tunnel IPSec VPN Site-to-Site et cliquez sur Next, comme indiqué ici.

7. Spécifiez l'adresse IP externe du partenaire distant. Entrez les informations d'authentification à utiliser, qui sont la clé pré-partagée dans cet exemple. La clé pré-partagée utilisée dans cet exemple est cisco123. La valeur Tunnel Group Name sera votre adresse IP externe par défaut si vous configurez un VPN L2L. Cliquez sur Next (Suivant).

8. Spécifiez les attributs à utiliser pour l'IKE, également connus sous le nom de « Phase 1 ». Ces attributs doivent être identiques sur l'ASA et sur le routeur IOS. Cliquez sur Next (Suivant).

9. Spécifiez les attributs à utiliser pour IPsec, également connus sous le nom de « Phase 2 ». Ces attributs doivent correspondre sur l'ASA et sur le routeur IOS. Cliquez sur Next (Suivant).

10. Spécifiez les hôtes dont le trafic devrait être autorisé à passer par le tunnel VPN. Dans cette étape, vous devez fournir les valeurs Local Networks et Remote Networks pour le tunnel VPN. Cliquez sur le bouton en regard de Local Networks, comme indiqué ici, pour choisir l'adresse du réseau local dans la liste déroulante.

11. Choisissez l'adresse Local Network, puis cliquez sur OK, comme indiqué ici.

12. Cliquez sur le bouton en regard de Remote Networks, comme indiqué ici, pour choisir l'adresse du réseau distant dans la liste déroulante.

13. Choisissez l'adresse Remote Network, puis cliquez sur OK, comme indiqué ici.

Remarque: Si le réseau distant ne figure pas dans la liste, il doit être ajouté à la liste en cliquant sur Add.

14. Activez la case à cocher Exempt ASA side host/network from address translation afin d'empêcher le trafic du tunnel de subir la traduction d'adresses de réseau. Cliquez ensuite sur Next.

15. Les attributs définis par l'assistant VPN sont affichés dans ce récapitulatif. Vérifiez une deuxième fois la configuration et cliquez sur Finish quand vous êtes sûr que les paramètres sont corrects.

Configuration SDM du routeur

Exécutez les étapes suivantes pour configurer le tunnel VPN site à site sur le routeur Cisco IOS :

1. Ouvrez votre navigateur et entrez https://<Adresse IP de l'interface du routeur qui a été configurée pour l'accès à SDM> pour accéder au SDM sur le routeur.

Prenez soin d'autoriser tous les avertissements que votre navigateur vous donne en ce qui concerne l'authenticité de certificat SSL. Le nom d'utilisateur par défaut et le mot de passe sont tous deux vides.

Le routeur présente cette fenêtre pour permettre le téléchargement de l'application SDM. Cet exemple charge l'application sur l'ordinateur local et ne fonctionne pas dans une applet Java.

2. Le téléchargement de SDM commence alors. Une fois le lanceur de SDM téléchargé, exécutez les étapes stipulées par les invites afin d'installer le logiciel et d'exécuter le lanceur de Cisco SDM.

3. Entrez les valeurs Username et Password si vous en avez spécifié une, puis cliquez sur OK.

Cet exemple utilise cisco123 comme nom d'utilisateur et cisco123 comme mot de passe.

4. Choisissez Configure->VPN->Site-to-Site VPN et cliquez sur la case d'option en regard de Create Site-to-Site VPN sur la page d'accueil de SDM. Cliquez ensuite sur Launch The selected Task, comme indiqué ici :

5. Choisissez Step by step wizard pour poursuivre la configuration :

6. Dans la fenêtre suivante, indiquez les informations VPN Connection Information dans les espaces respectifs. Sélectionnez l'interface du tunnel VPN dans la liste déroulante. Ici, FastEthernet0 est choisi. Dans la section Peer Identity, choisissez Peer with static IP address et fournissez l'adresse IP de l'homologue distant. Fournissez ensuite la valeur Pre-shared key (cisco123 dans cet exemple) dans la section Authentication, comme indiqué. Cliquez ensuite sur Next.

7. Cliquez sur Add pour ajouter des propositions d'IKE qui spécifient l'algorithme de chiffrement, l'algorithme d'authentification et la méthode d'échange de clés.

8. Fournissez l'algorithme de chiffrement, l'algorithme d'authentification et la méthode d'échange de clés, comme indiqué ici, puis cliquez sur OK. Les valeurs d'algorithme de chiffrement, d'algorithme d'authentification et de méthode d'échange de clés doivent correspondre aux données fournies dans l'ASA.

9. Cliquez sur Next, comme indiqué ici.

10. Dans cette nouvelle fenêtre, les détails Transform Set doivent être fournis. Le jeu de transformations (Transform Set) spécifie les algorithmes de chiffrement et d'intégrité utilisés pour protéger les données dans le tunnel VPN. Cliquez alors sur Add pour fournir ces détails. Vous pouvez ajouter autant de jeux de transformations que nécessaire en cliquant sur Add et en fournissant les détails.

11. Fournissez les détails du jeu de transformations Transform Set (Encryption Algorithm et Integrity Algorithm), puis cliquez sur OK, comme indiqué.

12. Choisissez le jeu de transformations requis Transform Set à utiliser dans la liste déroulante, comme indiqué.

13. Cliquez sur Next (Suivant).

14. Dans la fenêtre suivante, fournissez les détails relatifs au trafic à protéger (Traffic to protect) via le tunnel VPN. Fournissez les réseaux sources et de destination du trafic à protéger de sorte que le trafic entre les réseaux sources et de destination spécifiés soit protégé. Dans cet exemple, le réseau source est 10.20.10.0 et le réseau de destination est 10.10.10.0. Cliquez ensuite sur Next.

15. Cette fenêtre montre le résumé de la configuration VPN site à site effectuée. Activez la case à cocher Test VPN Connectivity after configuring si vous voulez tester la connectivité VPN. Ici, la case est cochée car la connectivité doit être vérifiée. Cliquez ensuite sur Finish.

16. Cliquez sur Start, comme indiqué, pour vérifier la connectivité VPN.

17. La fenêtre suivante présente le résultat du test de connectivité VPN. Ici, vous pouvez voir si le tunnel est activé ou désactivé (Up ou Down). En cet exemple de configuration, le tunnel est Up, comme indiqué en vert.

Cela termine la configuration sur le routeur Cisco IOS.

Configuration de l'interface de ligne de commande ASA

ASA

ASA#show run

: Saved

ASA Version 8.0(2)

!

hostname ASA

enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

names

!

!--- Configure the outside interface. !

interface Ethernet0/1

nameif outside

security-level 0

ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

!--- Configure the inside interface. !

interface Ethernet0/2

nameif inside

security-level 100

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

!-- Output suppressed !

passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

ftp mode passive

dns server-group DefaultDNS

domain-name default.domain.invalid

access-list 100 extended permit ip any any

access-list inside_nat0_outbound extended permit ip 10.10.10.0 255.255.255.0

10.20.10.0 255.255.255.0

!--- This access list (inside_nat0_outbound) is used !--- with the nat zero command. This prevents traffic which !--- matches the access list from undergoing network address translation (NAT). !--- The traffic specified by this ACL is traffic that is to be encrypted and !--- sent across the VPN tunnel. This ACL is intentionally !--- the same as (outside_1_cryptomap). !--- Two separate access lists should always be used in this configuration.

access-list outside_1_cryptomap extended permit ip 10.10.10.0 255.255.255.0

10.20.10.0 255.255.255.0

!--- This access list (outside_cryptomap) is used !--- with the crypto map outside_map !--- to determine which traffic should be encrypted and sent !--- across the tunnel. !--- This ACL is intentionally the same as (inside_nat0_outbound). !--- Two separate access lists should always be used in this configuration.

pager lines 24

mtu inside 1500

mtu outside 1500

no failover

asdm image disk0:/asdm-613.bin

asdm history enable

arp timeout 14400

global (outside) 1 interface

nat (inside) 1 10.10.10.0 255.255.255.0

nat (inside) 0 access-list inside_nat0_outbound

!--- NAT 0 prevents NAT for networks specified in !--- the ACL inside_nat0_outbound.

access-group 100 in interface outside

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.2 1

timeout xlate 3:00:00

timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02

timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00

timeout mgcp-pat 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00

timeout uauth 0:05:00 absolute

http server enable

http 0.0.0.0 0.0.0.0 dmz

no snmp-server location

no snmp-server contact

!--- PHASE 2 CONFIGURATION ---! !--- The encryption types for Phase 2 are defined here.

crypto ipsec transform-set ESP-DES-SHA esp-des esp-sha-hmac

!--- Define the transform set for Phase 2.

crypto map outside_map 1 match address outside_1_cryptomap

!--- Define which traffic should be sent to the IPsec peer.

crypto map outside_map 1 set peer 172.17.1.1

!--- Sets the IPsec peer

crypto map outside_map 1 set transform-set ESP-DES-SHA

!--- Sets the IPsec transform set "ESP-AES-256-SHA" !--- to be used with the crypto map entry "outside_map".

crypto map outside_map interface outside

!--- Specifies the interface to be used with !--- the settings defined in this configuration.

!--- PHASE 1 CONFIGURATION ---! !--- This configuration uses isakmp policy 10. !--- The configuration commands here define the Phase !--- 1 policy parameters that are used.

crypto isakmp enable outside

crypto isakmp policy 10

authentication pre-share

encryption des

hash sha

group 1

lifetime 86400

telnet timeout 5

ssh timeout 5

console timeout 0

threat-detection basic-threat

threat-detection statistics access-list

!

tunnel-group 172.17.1.1 type ipsec-l2l

!--- In order to create and manage the database of connection-specific !--- records for ipsec-l2l—IPsec (LAN-to-LAN) tunnels, use the command !--- tunnel-group in global configuration mode. !--- For L2L connections the name of the tunnel group MUST be the IP !--- address of the IPsec peer.

tunnel-group 172.17.1.1 ipsec-attributes

pre-shared-key *

!--- Enter the pre-shared-key in order to configure the !--- authentication method.

telnet timeout 5

ssh timeout 5

console timeout 0

threat-detection basic-threat

threat-detection statistics access-list

!

class-map inspection_default

match default-inspection-traffic

!

!

!-- Output suppressed!

username cisco123 password ffIRPGpDSOJh9YLq encrypted privilege 15

Cryptochecksum:be38dfaef777a339b9e1c89202572a7d

: end

Configuration de la CLI du routeur

Routeur

Building configuration...

Current configuration : 2403 bytes

!

version 12.3

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname R3

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

no logging buffered

!

username cisco123 privilege 15 password 7 1511021F07257A767B

no aaa new-model

ip subnet-zero

!

!

ip cef

!

!

ip ips po max-events 100

no ftp-server write-enable

!

!--- Configuration for IKE policies. !--- Enables the IKE policy configuration (config-isakmp) !--- command mode, where you can specify the parameters that !--- are used during an IKE negotiation. Encryption and Policy details are hidden as the default values are chosen.

crypto isakmp policy 2

authentication pre-share

!--- Specifies the pre-shared key "cisco123" which should !--- be identical at both peers. This is a global !--- configuration mode command.

crypto isakmp key cisco123 address 172.16.1.1

!

!

!--- Configuration for IPsec policies. !--- Enables the crypto transform configuration mode, !--- where you can specify the transform sets that are used !--- during an IPsec negotiation.

crypto ipsec transform-set ASA-IPSEC esp-des esp-sha-hmac

!

!--- !--- Indicates that IKE is used to establish !--- the IPsec Security Association for protecting the !--- traffic specified by this crypto map entry.

crypto map SDM_CMAP_1 1 ipsec-isakmp

description Tunnel to172.16.1.1

!--- !--- Sets the IP address of the remote end.

set peer 172.16.1.1

!--- !--- Configures IPsec to use the transform-set !--- "ASA-IPSEC" defined earlier in this configuration.

set transform-set ASA-IPSEC

!--- !--- Specifies the interesting traffic to be encrypted.

match address 100

!

!

!

!--- Configures the interface to use the !--- crypto map "SDM_CMAP_1" for IPsec.

interface FastEthernet0

ip address 172.17.1.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

crypto map SDM_CMAP_1

!

interface FastEthernet1

ip address 10.20.10.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet2

no ip address

!

interface Vlan1

ip address 10.77.241.109 255.255.255.192

!

ip classless

ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 172.17.1.2

ip route 10.77.233.0 255.255.255.0 10.77.241.65

ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.17.1.2

!

!

ip nat inside source route-map nonat interface FastEthernet0 overload

!

ip http server

ip http authentication local

ip http secure-server

!

!--- Configure the access-lists and map them to the Crypto map configured.

access-list 100 remark SDM_ACL Category=4

access-list 100 remark IPSec Rule

access-list 100 permit ip 10.20.10.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255

!

!

!

!--- This ACL 110 identifies the traffic flows using route map

access-list 110 deny ip 10.20.10.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255

access-list 110 permit ip 10.20.10.0 0.0.0.255 any

route-map nonat permit 10

match ip address 110

!

control-plane

!

!

line con 0

login local

line aux 0

line vty 0 4

privilege level 15

login local

transport input telnet ssh

!

end

Vérifiez

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration.

L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes show. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande show .

- Dispositif de sécurité PIX - Commandes show

- Routeur IOS distant - Commandes show

Dispositif de sécurité ASA/PIX - Commandes show

- show crypto isakmp sa — Affiche toutes les SA IKE en cours au niveau d'un homologue.

ASA#show crypto isakmp sa

Active SA: 1

Rekey SA: 0 (A tunnel will report 1 Active and 1 Rekey SA during rekey)

Total IKE SA: 1

1   IKE Peer: 172.17.1.1

Type    : L2L             Role    : initiator

Rekey   : no              State   : MM_ACTIVE

- show crypto ipsec sa — Affiche toutes les SA IPsec en cours au niveau d'un homologue.

ASA#show crypto ipsec sa

interface: outside

Crypto map tag: outside_map, seq num: 1, local addr: 172.16.1.1

local ident (addr/mask/prot/port): (10.10.10.0/255.255.255.0/0/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (10.20.10.0/255.255.255.0/0/0)

current_peer: 172.17.1.1

#pkts encaps: 9, #pkts encrypt: 9, #pkts digest: 9

#pkts decaps: 9, #pkts decrypt: 9, #pkts verify: 9

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 9, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0

#pre-frag successes: 0, #pre-frag failures: 0, #fragments created: 0

#PMTUs sent: 0, #PMTUs rcvd: 0, #decapsulated frgs needing reassembly: 0

#send errors: 0, #recv errors: 0

local crypto endpt.: 172.16.1.1, remote crypto endpt.: 172.17.1.1

path mtu 1500, ipsec overhead 58, media mtu 1500

current outbound spi: 434C4A7F

inbound esp sas:

spi: 0xB7C1948E (3082917006)

transform: esp-des esp-sha-hmac none

in use settings ={L2L, Tunnel, PFS Group 2, }

slot: 0, conn_id: 12288, crypto-map: outside_map

sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (4274999/3588)

IV size: 8 bytes

replay detection support: Y

outbound esp sas:

spi: 0x434C4A7F (1129073279)

transform: esp-des esp-sha-hmac none

in use settings ={L2L, Tunnel, PFS Group 2, }

slot: 0, conn_id: 12288, crypto-map: outside_map

sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (4274999/3588)

IV size: 8 bytes

replay detection support: Y

Routeur IOS distant - Commandes show

- show crypto isakmp sa — Affiche toutes les SA IKE en cours au niveau d'un homologue.

Router#show crypto isakmp sa

dst             src             state          conn-id slot status

172.17.1.1      172.16.1.1      QM_IDLE              3    0 ACTIVE

- show crypto ipsec sa — Affiche toutes les SA IPsec en cours au niveau d'un homologue.

Router#show crypto ipsec sa

interface: FastEthernet0

Crypto map tag: SDM_CMAP_1, local addr 172.17.1.1

protected vrf: (none)

local  ident (addr/mask/prot/port): (10.20.10.0/255.255.255.0/0/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (10.10.10.0/255.255.255.0/0/0)

current_peer 172.16.1.1 port 500

PERMIT, flags={origin_is_acl,}

#pkts encaps: 68, #pkts encrypt: 68, #pkts digest: 68

#pkts decaps: 68, #pkts decrypt: 68, #pkts verify: 68

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0

#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0

#send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 172.17.1.1, remote crypto endpt.: 172.16.1.1

path mtu 1500, ip mtu 1500

current outbound spi: 0xB7C1948E(3082917006)

inbound esp sas:

spi: 0x434C4A7F(1129073279)

transform: esp-des esp-sha-hmac ,

in use settings ={Tunnel, }

conn id: 2001, flow_id: C18XX_MBRD:1, crypto map: SDM_CMAP_1

sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4578719/3004)

IV size: 8 bytes

replay detection support: Y

Status: ACTIVE

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:

spi: 0xB7C1948E(3082917006)

transform: esp-des esp-sha-hmac ,

in use settings ={Tunnel, }

conn id: 2002, flow_id: C18XX_MBRD:2, crypto map: SDM_CMAP_1

sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4578719/3002)

IV size: 8 bytes

replay detection support: Y

Status: ACTIVE

outbound ah sas:

outbound pcp sas:

- show crypto engine connections active — Affiche les connexions actuelles et les informations relatives aux paquets chiffrés et déchiffrés (routeur seulement).

Router#show crypto engine connections active

ID Interface            IP-Address      State  Algorithm           Encrypt  Decrypt

3 FastEthernet0        172.17.1.1      set    HMAC_SHA+DES_56_CB        0        0

2001 FastEthernet0        172.17.1.1      set    DES+SHA                   0       59

2002 FastEthernet0        172.17.1.1      set    DES+SHA                  59        0

Dépannez

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes show. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande show .

Remarque: Consultez Informations importantes sur les commandes debug et Dépannage de la sécurité IP - Présentation et utilisation des commandes debug avant d'utiliser les commandes debug.

- debug crypto ipsec 7 — Affiche les négociations IPsec de la phase 2.

debug crypto isakmp 7 — Affiche les négociations ISAKMP de la phase 1.

- debug crypto ipsec — Affiche les négociations IPsec de la phase 2.

debug crypto isakmp — affiche les négociations ISAKMP de la phase 1.

Reportez-vous à Solutions de dépannage les plus courantes concernant un VPN IPsec L2L et d'accès à distance pour plus d'informations sur le dépannage d'un VPN site à site.

Informations connexes

- Logiciels pare-feu Cisco PIX

- Cisco Adaptive Security Device Manager

- Dispositifs de sécurité adaptatifs de la gamme Cisco ASA 5500

- Configuration Professional : Site à site IPsec VPN entre ASA/PIX et un exemple de configuration du routeur IOS

- Références des commandes du pare-feu Cisco Secure PIX

- Routeur Cisco et Security Device Manager

- Demandes de commentaires (RFC)

- Support et documentation techniques - Cisco Systems