Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Conventions

Câble EIA/TIA-232

Brochage des câbles ETTD EIA/TIA-232 (DB-60 à DB-25)

Brochage des câbles DCE EIA/TIA-232 (DB-60 à DB-25)

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit l'assemblage de câbles EIA/TIA-232 et les brochages (équipement terminal de traitement de données - ETTD et équipement de communication de données - ETCD).

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Câble EIA/TIA-232

Brochage des câbles ETTD EIA/TIA-232 (DB-60 à DB-25)

Remarque : les flèches indiquent la direction du signal : —> indique ETTD à ETCD, et <— indique ETCD à ETTD.

60 broches*1*

Signal

Description

Direction

25 broches

Signal

J1-50 J1-51 J1-52

MODE_0 GND MODE_DCE

Groupe de déviation

—

—

—

J1-46

Blindage GND

Simple

—

J2-1

Blindage GND

Blindage J1-41

TxD/RxD —

Paire torsadée n° 5

-->--

Blindage J2-2

RxD --

Blindage J1-36

RxD/TxD —

Paire torsadée n° 9

<— —

Blindage J2-3

RxD --

Blindage J1-42

RTS/CTS--

Paire torsadée n° 4

-->--

Blindage J2-4

RTS --

Blindage J1-35

CTS/RTS —

Paire torsadée n° 10

<— —

Blindage J2-5

CTS --

Blindage J1-34

DSR/DTR —

Paire torsadée n° 11

<— —

Blindage J2-6

DSR --

Blindage J1-45

Circuit GND --

Paire torsadée n° 1

— —

Blindage J2-7

Circuit GND --

Blindage J1-33

DCD/LL —

Paire torsadée n° 12

<— —

Blindage J2-8

DCD --

Blindage J1-37

TxC/NIL —

Paire torsadée n° 8

<— —

Blindage J2-15

TxC --

Blindage J1-38

TxC/TxCE —

Paire torsadée n° 7

<— —

Blindage J2-17

RxC --

Blindage J1-44

LL/DCD —

Paire torsadée n° 2

-->--

Blindage J2-18

LTST --

Blindage J1-43

DTR/DSR —

Paire torsadée n° 3

-->--

Blindage J2-20

DTR --

Blindage J1-39

TxCE/TxC —

Paire torsadée n° 6

-->--

Blindage J2-24

TxCE --

*1* Aucune broche non référencée n'est connectée.

Brochage des câbles DCE EIA/TIA-232 (DB-60 à DB-25)

Remarque : les flèches indiquent la direction du signal : —> indique ETTD à ETCD, et <— indique ETCD à ETTD.

60 broches*1*

Signal

Description

Direction

25 broches

Signal

J1-50 J1-51

MODE_0 GND

Groupe de déviation

—

—

—

J1-46

Blindage GND

Simple

—

J2-1

Blindage GND

Blindage J1-36

RxD/TxD —

Paire torsadée n° 9

<— —

Blindage J2-2

TxD --

Blindage J1-41

TxD/RxD —

Paire torsadée n° 5

-->--

Blindage J2-3

RxD --

Blindage J1-35

CTS/RTS —

Paire torsadée n° 10

<— —

Blindage J2-4

RTS --

Blindage J1-42

RTS/CTS--

Paire torsadée n° 4

-->--

Blindage J2-5

CTS --

Blindage J1-43

DTR/DSR —

Paire torsadée n° 3

-->--

Blindage J2-6

DSR --

Blindage J1-45

Circuit GND --

Paire torsadée n° 1

— —

Blindage J2-7

Circuit GND

Blindage J1-44

LL/DCD —

Paire torsadée n° 2

-->--

Blindage J2-8

DCD --

Blindage J1-39

TxCE/TxC —

Paire torsadée n° 7

-->--

Blindage J2-15

TxC --

Blindage J1-40

NIL/RxC —

Paire torsadée n° 6

-->--

Blindage J2-17

RxC --

Blindage J1-33

DCD/LL —

Paire torsadée n° 12

<— —

Blindage J2-18

LTST --

Blindage J1-34

DSR/DTR —

Paire torsadée n° 11

<— —

Blindage J2-20

DTR --

Blindage J1-38

RxC/TxCE —

Paire torsadée n° 8

<— —

Blindage J2-24

TxCE --

*1* Aucune broche non référencée n'est connectée.

Informations connexes

- Connexion des modules de réseau série

- Assistance et documentation techniques - Cisco Systems