Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Fonctionnalités

Plates-formes prises en charge

Exemple de configuration

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit une vue d'ensemble de la carte d'interface WIC-1DSU-56K4 et fournit un exemple de configuration pour utiliser cette carte d'interface sur les plates-formes de routeurs des gammes Cisco 1600, 1700, 2600, 3600 et 3700.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Fonctionnalités

L'unité CSU/DSU (Channel Service Unit/Data Service Unit) à quatre fils de 56 000 canaux met en oeuvre le fonctionnement commuté de 56 000 canaux et de stockage de données numériques (DDS ou ligne louée), et :

- Prend en charge les débits de boucle DDS 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 56 et 64 kbits/s.

- Prend en charge le fonctionnement de Switched 56 à 56 Kbits/s (AT&T Pub. 41458, Sprint TS-0046)

- A une sensibilité de récepteur de -45db à tous les débits de boucle.

- A les fonctions de diagnostic suivantes :

- Fonction d’autotest (mise sous tension et initiée par l’utilisateur) Ligne réseau et bouclages d’équipement terminal de données (ETTD).

- L'utilisateur a initié des bouclages ETTD, de ligne et V.54 distants.

Plates-formes prises en charge

Ce tableau répertorie les différentes plates-formes prises en charge :

Plateforme

Support du logiciel Cisco IOS

1600

Logiciel CiscoIOS® Version 11.2(9)P, 11.3(3)T et toutes les versions 12.x.

1700

Toutes les versions du logiciel Cisco IOS.

2600, 2600XM

Toutes les versions du logiciel Cisco IOS.

3620, 3640

Logiciel Cisco IOS Version 11.2(4)XA, 11.2(5)P, toutes les versions 11.3, 11.3T et 12.x.

3631

Toutes les versions du logiciel Cisco IOS.

3660

Toutes les versions du logiciel Cisco IOS.

2691, 3725, 3745

Toutes les versions du logiciel Cisco IOS.

Exemple de configuration

Voici un exemple de configuration adaptée à une carte d'interface WIC-1DSU-56K4.

Remarque : Il n'existe aucune commande de verrouillage de trame ou de code de ligne. En effet, la carte 56k n'est pas une carte T1 et n'est pas liée à des intervalles de temps. Il y a 24 intervalles de temps dans un T1 :

Remarque : 24 x 64 DS0 = 1,544 m

Note : Cette carte est strictement de 56k, et les intervalles de temps ne sont pas pertinents. Voici la configuration :

Configuration

interface serial 0/0

service-module 56k clock rate 56

service-module 56k clock source internal

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

no shut

Informations connexes

- Routeurs de la gamme Cisco 1600

- Routeurs d'accès modulaires de la gamme Cisco 1700

- Routeurs de plate-forme multiservice de la gamme Cisco 2600

- Routeurs de plate-forme multiservice de la gamme Cisco 3600

- Présentation des cartes d'interface Cisco pour les routeurs d'accès Cisco

- Installation des cartes d'interface Cisco dans des routeurs d'accès Cisco

- Support et documentation techniques - Cisco Systems