Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Composants utilisés

Problème

Solution

Réinitialisation aux paramètres d'usine

Récupérez des MSE avec une image logicielle corrompue

Récupération de mot de passe

Introduction

Ce document décrit comment exécuter une réinitialisation aux paramètres d'usine ou la reprise de mot de passe du module de commutateur ethernet (MSE) sur Cisco a connecté le routeur 2010 (CGR 2010) de grille. Cette procédure peut également être utilisée pour récupérer un module MSE avec une image logicielle corrompue.

Contribué par Sumedha Phatak et Duy Nguyen, ingénieurs TAC Cisco.

Conditions préalables

Exigences

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- MSE pour CIsco2000

- CGR 2010

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Problème

Pour exécuter une réinitialisation aux paramètres d'usine, la reprise de mot de passe du module MSE ou récupérer un module MSE avec une image logicielle corrompue sur le CGR 2010.

Note: Une liaison directe au CGR 2010 par l'intermédiaire de la console est exigée pour que cette procédure fonctionne.

Solution

Étape 1. Connectez au CGR 2010 directement par l'intermédiaire de la console.

Étape 2. Émettez la recharge du module de service gix/x/x de commande pour recharger les MSE :

service-module gi0/0/0 reload

Étape 3. Comme le module MSE amorce, utilisez une broche pour appuyer sur le bouton exprès de l'installation (es) sur le module MSE pour casser la séquence de démarrage.

Étape 4. Écrivez les MSE en émettant la session du module de service gix/x/x.

Étape 5. Une fois dans le commutateur : incitez, initialisez l'éclair : en émettant le flash_init. Après l'étape 5., suivez les sections appropriées.

Réinitialisation aux paramètres d'usine

Étape 6. Supprimez le config.text et le vlan.datfile.

switch: delete flash:config.text

switch: delete flash:vlan.dat

Étape 7. Chargez l'image de système et émettez le boot flash de commande : <image-name>.

Récupérez des MSE avec une image logicielle corrompue

Étape 8. Une nouvelle image peut être copiée sur les MSE avec le XMODEM. Du commutateur MSE : incitez, appuyez sur écrivent plusieurs fois d'effacer la ligne.

Étape 9. Contrôle + shift de presse + 6 + X à aller de nouveau dans le CGR 2010. Effacez la session MSE pour le xmodem pour transférer avec succès.

service-module gigabitEthernet 0/0/0 session clear

Étape 10. Une fois dans le CGR, utilisez l'éclair de commande copy de copie : <file du xmodem CGR2010> : pour copier la nouvelle image MSE sur le xmodem.

cgr2010-ast03-lab#copy flash:test1 xmodem:test2

**** WARNING ****

x/ymodem is a slow transfer protocol limited to the current speed

settings of the auxiliary/console ports. The use of the auxiliary

port for this download is strongly recommended.

During the course of the download no exec input/output will be

available.

---- ******* ----

Proceed? [confirm]

Destination filename [test2]?

Service Module slot number? [1]: 0

Service Module interface number? [0]:

1k buffer? [confirm]

Max Retry Count [10]: 2

Xmodem send on slot 0 interface 0. Please be sure there is enough space on receiving side.

Continue? [confirm]

Ready to send file...........C!!!

3072 bytes copied in 24.596 secs (125 bytes/sec)

Étape 11. Après des MSE l'image est copiée sur le xmodem : avec succès, procédure de connexion au module MSE.

service-module gigabitEthernet 0/0/0 session

Étape 12. Sur le commutateur : incitez sur les MSE, utilisez la commande de démarrage de charger l'image appropriée.

switch: boot flash:grwicdes-ipservicesk9-mz.152-5.E1.bin

Loading flash:grwicdes-ipservicesk9-mz.152-5.E1.bin...######################################################################################################################

############################################################################################################################################################################

############################################################################################################################################################################

############################################################################################################################################################################

############################################################################################################################################################################

############################################################################################################################################################################

############################################################################################################################################################################

############################################################################################################################################################################

############################################################################################################################################################################

############################################################################################################################################################################

############################################################################################################################################################################

############################################################################################################################################################################

############################################################################################################################################################################

############################################################################################################################################################################

############################################################################################################################################################################

#######################################################################################################################

File flash:grwicdes-ipservicesk9-mz.152-5.E1.bin uncompressed and installed, entry point: 0x1000000

executing...

Récupération de mot de passe

Étape 13. Éclair de dir de question : commande.

Switch#dir flash:

Directory of flash:/

2 -rwx 3401 Jan 1 1970 00:08:20 +00:00 config.text.back

3 -rwx 24872960 Jan 1 1970 00:57:43 +00:00 grwicdes-ipservicesk9-mz.152-5.E1.bin

4 -rwx 3423 Jan 1 1970 00:27:29 +00:00 config.text.backup

Étape 14. Tapez rename flash: config.text flash: config.old pour renommer le fichier de configuration.

switch: rename flash:config.text flash:config.old

Étape 15. Émettez la commande de démarrage.

switch: boot

Loading flash:/grwicdes-ipservicesk9-mz.152-5.E1.bin...#####################################################################################################################

############################################################################################################################################################################

############################################################################################################################################################################

############################################################################################################################################################################

############################################################################################################################################################################

############################################################################################################################################################################

############################################################################################################################################################################

############################################################################################################################################################################

############################################################################################################################################################################

############################################################################################################################################################################

############################################################################################################################################################################

############################################################################################################################################################################

############################################################################################################################################################################

############################################################################################################################################################################

############################################################################################################################################################################

#############################################################################################################

File flash:/grwicdes-ipservicesk9-mz.152-5.E1.bin uncompressed and installed, entry point: 0x1000000

executing...

Étape 16. Écrivez n à la demande pour abandonner le dialogue de configuration initiale.

Enable secret warning

----------------------------------

In order to access the device manager, an enable secret is required

If you enter the initial configuration dialog, you will be prompted for the enable secret

If you choose not to enter the intial configuration dialog, or if you exit setup without setting the enable secret,

please set an enable secret using the following CLI in configuration mode-

enable secret 0 <cleartext password>

----------------------------------

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 23-Nov-16 02:30 by prod_rel_team

*Mar 1 00:01:23.718: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Étape 17. À l'invite du commutateur, tapez en pour passer en mode enable.

Switch>en

Switch#

Étape 18.

Tapez rename flash: config.old flash: config.text pour renommer le fichier de configuration avec son nom d'origine.

Switch#rename flash:config.old flash:config.text

Étape 19. Copiez le fichier de configuration dans la mémoire.

Switch#copy flash:config.text running-config

Étape 20. Remplacez les mots de passe en cours.

Étape 21. Copiez le config en cours avec de nouveaux mots de passe sur le startup-config.

switch_austin#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]