Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Adaptateur CAB-25AS-FDTE

Informations connexes

Introduction

Ce document présente les spécifications techniques et les exigences de câblage de la carte CAB-25AS-FDTE.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Adaptateur CAB-25AS-FDTE

Cette illustration montre la carte CAB-25AS-FDTE (référence CAB-25AS-FDTE). Cet adaptateur est utilisé dans la gamme Cisco 2500, y compris la gamme Access Server (Cisco 2509 à Cisco 2512). Cet adaptateur comporte un connecteur RJ-45 à une extrémité et un connecteur DB-25 femelle à l'autre extrémité.

Ce tableau présente les broches pour RJ-45, M/F DTE, M/F DCE et MMOD :

Câble

Adaptateurs DB-25

Broches RJ-45

Broches ETTD M/F

1

4

2

20

3

2

4

7

5

7

6

3

7

6

8

5

La carte FDTE disponible via Cisco est étiquetée « Terminal ».

Informations connexes

- Support technique - Cisco Systems