Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Informations générales

Spécifications des câbles

Brochage du port Ethernet (AUI) (DB-15)

Caractéristiques physiques d'Ethernet version 2 et d'IEEE 802.3

Limites de connexion de type coaxial Ethernet pour transmission à 10 Mbits/s

Informations connexes

Introduction

Ce document explique le port Ethernet AUI, les spécifications de câblage et les sorties de port.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur les versions de logiciel et matériel suivantes :

- Câble adaptateur AUI : CAB-3CE18=

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Informations générales

Pour plus de flexibilité, certains routeurs Cisco fournissent un connecteur AUI générique pour les ports Ethernet. Ces ports AUI sont conçus pour se connecter à un émetteur-récepteur externe en vue d'une conversion vers un type de support spécifique (paire torsadée, câble coaxial ou fibre). L'émetteur-récepteur peut être directement connecté au port AUI ou via un câble AUI, comme illustré ci-dessous :

Spécifications des câbles

Cette section explique les spécifications des câbles et des ports Ethernet.

Brochage du port Ethernet (AUI) (DB-15)

Le tableau ci-dessous répertorie les différentes broches et leurs signaux appropriés.

Broche 1

Circuit Ethernet

Signal

3

DO-A

Circuit de sortie de données A

10

DO-B

Circuit de sortie de données B

11

DO-S

Bouclier de sortie de données

5

DI-A

Données Du Circuit A

12

DI-B

Données Dans Le Circuit B

4

DI-S

Données dans le bouclier de circuit

2

CI-A

Contrôle Dans Le Circuit A

9

CI-B

Contrôle Dans Le Circuit B

1

CI-S

Contrôle dans le bouclier de circuit

6

VC

Tension courante

13

Vice-président

Tension Plus

14

VS

Bouclier de tension (L25 et M25)

Shell

PG

Terre de protection

1 Aucune broche non référencée n'est connectée.

Caractéristiques physiques d'Ethernet version 2 et d'IEEE 802.3

Le tableau ci-dessous répertorie les caractéristiques physiques des câbles Ethernet version 2 et IEEE 802.3.

Ethernet

IEEE 802.3

10Base5

10Base2

10BaseT

Débit de données (Mbits/s)

10

10

10

10

Méthode de signalisation

Bande de base

Bande de base

Bande de base

Bande de base

Longueur de segment maximale (en mètres)

500

500

185

100 (paire torsadée non blindée - UTP)

Médias

Câble coaxial 50 ohms (épais)

Câble coaxial 50 ohms (épais)

Câble coaxial 50 ohms (mince)

UTP

Topologie

Bus

Bus

Bus

Étoile

Limites de connexion de type coaxial Ethernet pour transmission à 10 Mbits/s

Le tableau suivant répertorie les limites de connexion de type coaxial Ethernet pour une transmission de 10 Mbits/s.

Paramètre

10Base5

10Base2

Diamètre du câble

1 cm

0,6 cm

Longueur de segment maximale

500 m (1640 pi)

152 m (500 pi)

Longueur maximale du réseau (avec quatre répéteurs)

2500 m (8200 pi)

762 m (2500 pi)

Nombre maximal de connexions (connexions par segment)

100

30

Espacement minimal de la connexion (effleurement)

2.5 m (8.2 pi)

0.5 m (1.64 pi)

Informations connexes

- Support technique - Cisco Systems