Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Limitations de vitesse et de distance EIA/TIA-449

Câble série CAB-449MT

Assemblage de câble série EIA/TIA-449

Brochage des câbles ETTD EIA/TIA-449

Câble série CAB-449FC

Brochage des câbles ETCD EIA/TIA-449 (DB-60 à DB-37)

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit les spécifications techniques et de câblage des câbles série EIA/TIA-449.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Limitations de vitesse et de distance EIA/TIA-449

L'utilisation de pilotes équilibrés permet aux signaux EIA/TIA-449 de parcourir des distances supérieures à la norme EIA/TIA-232. Le tableau ci-dessous répertorie la relation standard entre le débit en bauds et la distance maximale pour les signaux EIA/TIA-449. Ces limites sont également valables pour V.35 et X.21.

Débit de données (en bauds)

Distance (pieds)

Distance (mètres)

2400

4,100

1,250

4800

2,050

625

9600

1,025

312

19200

513

156

38400

256

78

56000

102

31

T1

50

15

Attention : Les interfaces EIA/TIA-449 et V.35 prennent en charge des débits de données pouvant atteindre 2 048 Mbits/s. Le dépassement de ce maximum peut entraîner la perte de données et n'est pas recommandé.

Câble série CAB-449MT

Cette section présente l'assemblage et le brochage du câble série CAB-449MT.

Remarque : le câble lui-même identifie le routeur Cisco comme un équipement terminal de traitement de données (ETTD) ou un équipement de communication de données (ETCD) à d'autres périphériques du réseau ; pour cette raison, il est important de sélectionner le bon numéro de produit dans le tableau ci-dessous.

Le genre de câble pour ce produit (référence 72-0795-01) est mâle DB-60 à mâle DB-37, mode - ETTD.

Le câble CAB-449MT est utilisé dans les gammes Cisco 7000, Cisco 4000, Cisco 3600, Cisco 2500, Cisco 1600, les serveurs d'accès Cisco et les cartes PC AccessPro. Ce câble comporte un connecteur DB-60 mâle à l'extrémité Cisco et un connecteur DB-37 mâle à l'extrémité réseau.

Assemblage de câble série EIA/TIA-449

Brochage des câbles ETTD EIA/TIA-449

Le tableau ci-dessous présente les brochages des câbles ETTD EIA/TIA-449 (DB-60 à DB-37).

Remarque : Les flèches indiquent la direction du signal :

- —> indique ETTD à ETCD

- < : indique l'ETCD à ETTD

60 broches 1

Signal

Description

Direction

25 broches

Signal

J1-49 J1-48

MODE_1 GND

Groupe de déviation

-

-

-

J1-51 J1-52

DCE_MODE GND

Groupe de déviation

-

-

-

J1-46

Shield_GND

Unique

-

J2-1

Blindage GND

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

Paire torsadée no 6

—>

J2-4 J2-22

SD+ SD-

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

Paire torsadée no 9

<— <—

J2-5 J2-23

ST+ ST-

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

Paire torsadée no 11

<— <—

J2-6 J2-24

RD+ RD-

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

Paire torsadée no 5

—>

J2-7 J2-25

RS+ RS-

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

Paire torsadée no 10

<— <—

J2-8 J2-26

RT+ RT-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

Paire torsadée no 1

<— <—

J2-9 J2-27

CS+ CS-

J1-44 J1-45

Circuit_GND LL/DCD

Paire torsadée no 12

--->-

J2-10 J2-37

LL SC

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR-

Paire torsadée no 2

<— <—

J2-11 J2-29

DM+ DM-

J1-7 J1-8

DTR/DSR+ DTR/DSR-

Paire torsadée no 4

—>

J2-12 J2-30

TR+ TR-

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD-

Paire torsadée no 3

<— <—

J2-13 J2-31

RR+ RR-

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC-

Paire torsadée no 7

—>

J2-17 J2-35

TT+ TT-

J1-15 J1-16

Circuit_GND Circuit_GND

Paire torsadée no 9

-

J2-19 J2-20

SG RC

1 Aucune broche non référencée n'est connectée.

Câble série CAB-449FC

Cette section présente l'assemblage et le brochage du câble série CAB-449FC.

Le genre de câble pour ce produit (référence 72-0796-01) est mâle DB-60 à femelle DB-37, mode - DCE.

Ce câble est utilisé dans les systèmes suivants : gamme Cisco 7000, gamme Cisco 4000, gamme Cisco 3600, gamme Cisco 2500, gamme Cisco 1600, serveurs d'accès Cisco et cartes PC AccessPro. Ce câble comporte un connecteur DB-60 mâle à l'extrémité Cisco et un connecteur DB-37 femelle à l'extrémité réseau.

Brochage des câbles ETCD EIA/TIA-449 (DB-60 à DB-37)

Le tableau ci-dessous présente les brochages des câbles DCE EIA/TIA-449 (DB-60 à DB-37).

Remarque : Les flèches indiquent la direction du signal :

- —> indique ETTD à ETCD

- < : indique l'ETCD à ETTD

60 broches 1

Signal

Description

Direction

25 broches

Signal

J1-49 J1-48

MODE_1 GND

Groupe de déviation

-

-

-

J1-46

Shield_GND

Unique

-

J2-1

Blindage GND

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

Paire torsadée no 11

<— <—

J2-4 J2-22

SD+ SD-

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC-

Paire torsadée no 7

—>

J2-5 J2-23

ST+ ST-

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

Paire torsadée no 6

—>

J2-6 J2-24

RD+ RD-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

Paire torsadée no 1

<— <—

J2-7 J2-25

RS+ RS-

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

Paire torsadée no 9

—>

J2-8 J2-26

RT+ RT-

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

Paire torsadée no 5

—>

J2-9 J2-27

CS+ CS-

J1-29 J1-30

GND_Circuit NIL/LL

Paire torsadée no 12

--->-

J2-10 J2-37

LL SC

J1-7 J1-8

DTR/DSR+ DTR/DSR-

Paire torsadée no 4

—>

J2-11 J2-29

DM+ DM-

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR-

Paire torsadée no 2

<— <—

J2-12 J2-30

TR+ TR-

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD-

Paire torsadée no 3

—>

J2-13 J2-31

RR+ RR-

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

Paire torsadée no 10

<— <—

J2-17 J2-35

TT+ TT-

J1-15 J1-16

Circuit_GND Circuit_GND

Paire torsadée no 8

-

J2-19 J2-20

SG RC

Informations connexes

- Support technique - Cisco Systems