Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

De quel câble ai-je besoin ?

Directives de câblage Ethernet

Caractéristiques physiques d'Ethernet version 2 et d'IEEE 802.3

Broches des connecteurs Fast Ethernet RJ-45

Connecteur RJ45 100BaseTX

Caractéristiques et limites de connexion pour la transmission 100 Mbits/s

Caractéristiques physiques d'IEEE 802.3u

Ethernet 10BaseT : RJ-45

Spécifications du câble pour 10BaseT 10 Mbit/s

Broches du port 10BaseT

Câble 10BaseT direct (RJ-45 vers RJ-45)

Broches du câble (Ethernet) RJ-45 direct

Broches du câble croisé RJ-45 (Ethernet)

Broches du câble (Console) RJ-45 enroulé

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit des directives et des caractéristiques pour les câbles Ethernet 100BaseTX et 10BaseT.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur les versions de logiciel et matériel suivantes :

- Câbles Ethernet 100BaseTX et 10BaseT

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

De quel câble ai-je besoin ?

Le tableau ci-dessous vous aide à déterminer de quel type de câble vous avez besoin pour votre configuration.

Concentrateur

Commutateur

Routeur

Station de travail

Concentrateur

Croisé

Croisé

Droite

Droite

Commutateur

Croisé

Croisé

Droite

Droite

Routeur

Droite

Droite

Croisé

Croisé

Station de travail

Droite

Droite

Croisé

Croisé

Directives de câblage Ethernet

Le tableau ci-dessous présente les directives de câblage Ethernet pour les câbles 10BaseT et 100BaseTX.

Spécifications

10BaseT

100BaseTX

Nombre maximal de segments par réseau

5

- Avec des répéteurs de la classe I : 1

- Avec des répéteurs de la classe II : 2

Nombre maximal de sauts^1

4

- Avec des répéteurs de la classe I : none

- Avec des répéteurs de la classe II : 1

Nombre maximal de nœuds par segment

1024

1024

Type de câble requis

UTP de catégorie 3, 4 ou 5

UTP de catégorie 5 ou paire torsadée blindée (STP)

1 Nombre de sauts = Mesure de routage utilisée pour mesurer la distance entre une source et une destination.

Caractéristiques physiques d'Ethernet version 2 et d'IEEE 802.3

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques physiques d'Ethernet version 2 et d'IEEE 802.3 des différents câbles Ethernet.

Ethernet

IEEE 802.3

10Base5

10Base2

10BaseT

Débit de données (Mbits/s)

10

10

10

10

Méthode de signalisation

Bande de base

Bande de base

Bande de base

Bande de base

Longueur de segment maximale (m)

500

500

185

100 (paire torsadée non blindée - UTP)

Médias

Câble coaxial 50 ohms (épais)

Câble coaxial 50 ohms (épais)

Câble coaxial 50 ohms (mince)

Paire torsadée non blindée (UTP)

Topologie

Bus

Bus

Bus

Étoile

Broches des connecteurs Fast Ethernet RJ-45

Connecteur RJ45 100BaseTX

Le port Fast Ethernet RJ-45 termine activement les paires de fils 4 et 5 et les paires de fils 7 et 8. La terminaison en mode commun réduit les interférences électromagnétiques (EMI) et la sensibilité aux sources en mode commun.

Le tableau ci-dessous montre la broche et le signal correspondant pour les broches des connecteurs RJ45.

Broches de connecteur RJ45

Broche

Signal

1

TX+

2

TX-

3

RX+

6

RX-

Caractéristiques et limites de connexion pour la transmission 100 Mbits/s

Le tableau ci-dessous indique les spécifications du câble et des limites de connexion pour la transmission 100 Mbit/s.

Paramètre

RJ-45

MII

Type SC

Spécification du câble

Catégorie 5^2, UTP^3, 22 à 24 AWG^4

Catégorie 3, r ou 5, 150 ohms UTP ou STP, ou fibre optique multimode

Fibre optique multimode 62,5/125

Longueur de câble maximale

-

0,5 m (câble MII à MII^5)

-

Longueur de segment maximale

100 m (328 pi) pour 100BaseTX

1 m (3,28 pi)6 ou 400 m (1 312 pi) pour 100BaseFX

100 m (328 pi)

Longueur maximale du réseau

200 m (656 pieds)6 (avec un répéteur)

-

200 m (656 pieds)6 (avec un répéteur)

2 conformes aux normes EIA/TIA-568 ou EIA-TIA-568 TSB-36.

3 Cisco Systems ne fournit pas de câbles UTP de catégorie 5 RJ-45 ou STP MII de 150 ohms. Les deux sont disponibles dans le commerce.

4 AWG = US Wire Gage. Cette jauge est spécifiée par la norme EIA/TIA-568.

5 Il s'agit du câble entre le port MII de la carte de port et l'émetteur-récepteur approprié.

6 Cette longueur se situe spécifiquement entre deux stations sur un segment répété.

Caractéristiques physiques d'IEEE 802.3u

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques physiques d'IEEE 802.3u pour le câble Ethernet 100BaseT.

Paramètre

100BaseT

Débit de données (Mbits/s)

100

Méthode de signalisation

Bande de base

Longueur de segment maximale (en mètres)

100 m entre l’ETTD^7 et les répéteurs

Médias

RJ-45 : UTP MII de catégorie 5 : Catégorie 3, 4 ou 5, 150 ohms, UTP ou STP, avec le transmetteur approprié

Topologie

Étoile/concentrateur

7 ETTD = équipement terminal de traitement de données.

Ethernet 10BaseT : RJ-45

Cette section traite des spécifications du câble pour le câble 10BaseT 10 Mbit/s et décrit les différentes broches du port 10BaseT.

Spécifications du câble pour 10BaseT 10 Mbit/s

Le tableau ci-dessous liste les spécifications de câble pour le câble 10BaseT 10 Mbit/s.

Paramètre

RJ-45

Spécification du câble

UTP de catégorie 3 ou catégorie 5 avec 22 à 24 AWG

Longueur de segment maximale

100 m (328 pi) pour le 10BaseT

Longueur maximale du réseau

2 800 m (9 186 pi) (avec quatre répéteurs)

Broches du port 10BaseT

Le tableau ci-dessous présente les broches du port 10BaseT.

8 broches^8

Description

1

TX+

2

TX-

3

RX+

6

RX-

8 Les broches 4, 5, 7 et 8 ne sont pas utilisées.

Câble 10BaseT direct (RJ-45 vers RJ-45)

Le tableau ci-dessous présente les broches du port pour le câble 10BaseT direct.

Broche RJ-45

Signal

Direction

Broche RJ-45

1

TX+

--->

1

2

TX-

--->

2

3

RX+

<---

3

4

-

-

4

5

-

-

5

6

RX-

<---

6

7

-

-

7

8

-

-

8

Examinez l'ordre des fils colorés pour déterminer le type de câble RJ-45, comme suit :

- Câble direct : les fils colorés sont dans le même ordre aux deux extrémités du câble.

- Câble croisé : le premier fil coloré à une extrémité du câble (tout à gauche) est le troisième fil coloré à l'autre bout du câble.

- Câble enroulé : les fils colorés à une extrémité du câble sont dans l'ordre inverse des fils colorés à l'autre bout du câble.

Broches du câble (Ethernet) RJ-45 direct

Le tableau ci-dessous présente les broches du câble pour le câble Ethernet RJ-45 direct.

Signal

Broche

Broche

Signal

TX+

1

1

TX+

TX-

2

2

TX-

RX+

3

3

RX+

-

4

4

-

-

5

5

-

RX-

6

6

RX-

-

7

7

-

-

8

8

-

Broches du câble croisé RJ-45 (Ethernet)

Le tableau ci-dessous présente les broches pour le câble Ethernet RJ-45 croisé.

Signal

Broche

Broche

Signal

TX+

1

3

RX+

TX-

2

6

RX-

RX+

3

1

TX+

-

4

4

-

-

5

5

-

RX-

6

2

TX-

-

7

7

-

-

8

8

-

Broches du câble (Console) RJ-45 enroulé

Le tableau ci-dessous montre les broches pour le câble console RJ-45 enroulé.

Signal

Broche

Broche

Signal

RTS

1

8

CTS

DTR

2

7

DSR

TxD

3

6

RxD

GND

4

5

GND

GND

5

4

GND

RxD

6

3

TxD

DSR

7

2

DTR

CTS

8

1

RTS

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems