Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Présentation de SONET

Liaison SONET

Trames STS-1

Surcharge SONET STS-1

Concaténation OC-12

Hiérarchie SONET

Interactions de maintenance SONET

Alarmes et critères de détection

STS-1 SOH, LOH, POH et VT POH Octets

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit un aperçu du Réseau optique synchrone (SONET), représenté en images.

Note:  Tableaux et diagrammes fournis par JDS Uniphase Corporation

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Présentation de SONET

Cette section présente SONET sous forme graphique.

Liaison SONET

La Figure 1 montre à quoi ressemble une liaison SONET.

Figure 1 : liaison SONET

Trames STS-1

La Figure 2 illustre la structure de trame STS-1 (Synchronous Transport Signal Level 1).

Figure 2 - Structure de trame STS-1

Surcharge SONET STS-1

La Figure 3 présente le transport STS-1 et le surcoût du chemin (surcharge SONET).

Figure 3 - Transport STS-1 et surcharge du chemin

Concaténation OC-12

La Figure 4 examine la concaténation OC-12.

Figure 4 - Concaténation OC-12

Hiérarchie SONET

La Figure 5 affiche la hiérarchie SONET.

Figure 5 - Hiérarchie SONET

Interactions de maintenance SONET

La figure 6 montre l'affichage des interactions de maintenance SONET.

Figure 6 - Interactions de maintenance SONET

Alarmes et critères de détection

Le tableau 1 répertorie la signification des alarmes et leurs critères de détection.

Tableau 1 - Signification des alarmes et critères de détection

STS-1 SOH, LOH, POH et VT POH Octets

Les figures 7 et 8 décrivent tous les octets de STS-1 SOH, de Line OverHead (LOH), de Path OverHead (POH) et de Virtual Tributaire Path OverHead (VT POH).

Figure 7 - Frais généraux de section SOH

Figure 8 : surcharge de la ligne LOH

Informations connexes

- Pages de support des produits optiques

- Support et documentation techniques - Cisco Systems