Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Informations générales

APS sur POS et SONET multicanaux fractionnés

Guides de configuration pour des informations sur la prise en charge des points d'accès POS sur chaque plate-forme

ATM sur SONET

Informations connexes

Introduction

Ce document clarifie la prise en charge de la commutation APS (Automatic Protection Switching) sur les routeurs Cisco et les commutateurs d'entreprise. Pour plus d'informations sur la mise en oeuvre d'APS dans chaque plate-forme, y compris la prise en charge du logiciel Cisco IOS®, sélectionnez le lien du module ou de la carte requis dans le tableau 2.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Informations générales

Telecordia GR-253 et ITU-T G.783 spécifient l'APS SONET (Synchronous Optical Network) « strict », qui définit le protocole entre le multiplexeur Add-Drop (ADM) et le LTE (Line Terminating Equipment), dans ce cas un routeur ou un port de commutateur Cisco. SONET APS spécifie l'utilisation des octets K1 et K2 dans la trame SONET et SDH (Synchronous Digital Hierarchy) pour l'état et la communication de contrôle entre les équipements de terminaison de ligne (LTE). SONET APS est pris en charge sur certaines interfaces ATM Cisco. Voir le tableau 1 pour plus d'informations.

L’APS Packet-over-SONET/SDH (POS) associe les APS SONET à un protocole propriétaire, appelé protocole PGP (Protect Group Protocol), entre les routeurs de travail et de protection, pour compléter la signalisation de protection SONET/SDH qui se produit avec les multiplexeurs Add/Drop (ADM). À l’aide de ce protocole, le processus, qui contrôle le circuit de protection, dirige le processus qui contient le circuit de travail. Le processus qui contient le circuit de travail indique s'il faut activer ou désactiver le circuit de travail, en cas de dégradation ou de perte du signal du canal, ou d'intervention manuelle. Si la communication entre les deux processus est perdue, le routeur opérationnel prend le contrôle total du circuit de travail comme s’il n’existait aucun circuit de protection. PGP est basé sur IP et utilise le transport UDP (User Datagram Protocol) (port UDP 172).

Le tableau 1 compare les APS SONET et POS.

Tableau 1 - Comparaison entre APS SONET et APS POS

Fonctionnalité APS

APS SONET

POS APS

1+1

Oui

Oui

Révertif et non révertif

Oui

Oui

Les octets K1 et K2 communiquent l'état actuel de la connexion APS et transmettent toute demande d'action

Oui

Oui

Protect Group Protocol

-

Oui

APS sur POS et SONET multicanaux fractionnés

Cisco Systems a contribué à l'émergence de la technologie POS et a été à l'avant-garde de la fourniture de solutions POS hautes performances et économiques, destinées aux réseaux des fournisseurs de services et des entreprises. Les cartes de ligne POS sont très prisées sur les routeurs Internet de la gamme 12000, ainsi que sur les gammes Cisco 7200, 7500, 7600 et 10000. La gamme Catalyst® 8500 de commutateurs d'entreprise prend également en charge les interfaces POS.

Guides de configuration pour des informations sur la prise en charge des points d'accès POS sur chaque plate-forme

Le tableau 2 fournit des liens vers les guides de configuration pour obtenir des informations sur la prise en charge des points d'accès POS sur chaque plate-forme.

Note : Cette liste peut être modifiée sans préavis. Reportez-vous aux Notes de version pour obtenir les dernières informations sur chaque plate-forme.

Tableau 2 - Liens vers les guides de configuration

Plateforme

Guides de configuration

Gamme 7 x 00 et FlexWAN*

PA-POS-OC3

Récapitulatif des fonctionnalités APS
Remarque : Utilisé dans la gamme 7200, le PA-POS-OC3 prend également en charge le protocole APS, bien que le document APS Feature Summary répertorie la prise en charge des gammes 7500 et 12000 uniquement.

Paquet sur SONET/SDH
Logiciel Cisco IOS Version 11.1CC Nouvelles fonctionnalités, n° 727

Gamme 7600

OSM-8OC3-POS-MM, -SI, -SL

Guide de configuration

OSM-16OC3-POS-MM, -SI, -SL

OSM-4OC12-POS-MM

OSM-2OC12-POS-MM

OSM-1OC48-POS-SS, -SI, -SL

ChOC-12, ChOC-48

Guide de configuration

Série 10000 (ESR)

ESR-1OC12/P-SMI, (POS)

Configuration d'APS

ESR-6OC3/P-SMI (POS OC-3 à 6 ports)

ESR-1COC12-SMI, (OC-12 multicanaux fractionnés - ChOC-12)

ESR-4OC3-ChSTM1

Gamme 12000 (GSR)**

8OC3/POS-MM=, 8OC3/POS-SM=

Récapitulatif des fonctionnalités APS Paquet sur SONET/SDH Logiciel Cisco IOS Version 11.2GS

16OC3/POS-SM=, 16OC3/POS-MM=

4OC12E/POS-IR-SC(=), 4OC12E/POS-MM-SC(=)

OC48E/POS-1550-FC(=), OC48E/POS-1550-SC(=)

OC48E/POS-SR-FC(=), OC48E/POS-SR-SC(=)

4OC-48/POS-SR-SC, 4OC-48/POS-SR-FC, 4OC-48/POS-LR-SC, 4OC-48/POS-LR-FC

OC192/POS-SR-SC, OC192/POS-IR-SC

CHOC-12/DS3

Fiche technique

Catalyst 8540 MSR

C85-POSOC12I-64K C85-POSOC12I-256K C85-POSOC12L-64K C85-POSOC12L-256K

Configuration de Packet Over SONET

* Les gammes Cisco 7500 et FlexWAN prennent également en charge le PA-MC-STM-1, qui prend en charge la protection de section multidirectionnelle (MSP).

** Sur le GSR, toutes les interfaces POS non canalisées prennent en charge APS. Les interfaces multicanaux fractionnés ne le font pas.

ATM sur SONET

Le tableau 3 répertorie les interfaces ATM qui prennent en charge les APS SONET. L'APS n'est pas pris en charge sur la carte de ports PA-A3 pour les plates-formes de la gamme Cisco 7x00, ni sur les cartes de ligne ATM pour la gamme Cisco 12000.

Tableau 3 - Interfaces ATM prenant en charge les APS SONET

Module ou carte de ligne

Guides de configuration

6400

Cartes de ligne réseau (NLC) OC-3 et OC-12
Remarque : SONET APS ne s'applique pas aux NLC DS3.

APS SONET pour la redondance des ports NLC (voir la section Réinitialisation des cartes, des logements et des sous-logements).

6130, 6160 et 6260

Interfaces de liaison de carte NI-2 OC-3c/2DS3 et interfaces de liaison de carte NI-2 OC-3c/OC-3c :

- NI-2-DS3-DS3=

- NI-2-155SM-155SM=

- NI-2-155MM-155MM=

- NI-2-155SM-DS3=

- NI-2-155MM-DS3=

Redondance des cartes NI-2 et des liaisons APS Mise à niveau des DSLAM pour la redondance des cartes NI-2 et des liaisons APS (voir la section Redondance des liaisons APS).

Commutateurs WAN

MGX 8850 et BPX 8650

Commutation de protection automatique SONET (APS) sur la gamme BPX 8600 APS SONET

Gamme 10000

Cartes de ligne ATM OC-12 et OC-3

Notes de version de Cisco IOS version 12.0 ST

Informations connexes

- Prise en charge de la technologie optique

- Routage des mises à jour APS sur interfaces POS

- Support et documentation techniques - Cisco Systems