Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Topologie

Créer un RPR à quatre noeuds

Vérification

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit la configuration permettant de créer un RPR (Resilient Packet Ring) avec quatre noeuds via des cartes multicouches (ML) sur Cisco ONS 15454.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Cisco ONS 15454

- Cartes Ethernet Cisco ONS 15454 ML-Series

- Logiciel Cisco IOSMD

- Pontage et routage IP

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco ONS 15454 qui exécute ONS version 5.02

- ML (inclus dans la version ONS 5.02) qui exécute le logiciel Cisco IOS Version 12.2.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Topologie

Ce document utilise une configuration de travaux pratiques avec quatre noeuds ONS 15454, à savoir : Noeud Studio 1, Noeud Studio 2, Noeud Studio 3 et Noeud Studio 4 (voir Figure 1). Ces quatre noeuds forment un seul anneau UPSR (Unidirectional Path Switched Ring) OC48.

Remarque : Pour faciliter la compréhension, le reste de ce document fait référence à ces noeuds en tant que noeud 1, noeud 2, noeud 3 et noeud 4.

Figure 1 - Topologie

Chaque noeud dispose d'une carte ML 100T installée dans le logement 6 (voir Figure 2).

Figure 2 - Vue du noeud : Carte ML 100T dans le logement 6

La Figure 3 présente la topologie RPR Ring. La configuration RPR est basée sur cette topologie.

Figure 3 - Topologie de la sonnerie RPR

Créer un RPR à quatre noeuds

Complétez ces étapes afin de créer un RPR avec quatre noeuds :

1. Créez un circuit entre POS 1 sur le noeud 1 et POS 0 sur le noeud 2.

Procédez comme suit :

1. Choisissez Circuit > Create.

La boîte de dialogue Création de circuit apparaît :

Figure 4 - Création de circuits

2. Sélectionnez STS, puis cliquez sur Suivant.

La fenêtre Attributs de circuit apparaît (voir Figure 5).

3. Tapez le nom du circuit dans le champ Nom.

Figure 5 - Fenêtre Attributs de circuit

4. Sélectionnez la taille appropriée du circuit dans la liste Taille et l'état approprié dans la liste État.

5. Cliquez sur Next (Suivant).

La fenêtre Source s'affiche (voir Figure 6).

6. Sélectionnez Noeud Studio 1 comme noeud source dans la liste Noeud.

7. Sélectionnez 6 (ML100T) dans la liste des logements, puis choisissez 1 (POS) dans la liste des ports.

Note : Commencez toujours la sonnerie de pos 0 à pos 1.

Figure 6 - Fenêtre source

8. Cliquez sur Next (Suivant).

La fenêtre Destination s'affiche (voir Figure 7).

9. Sélectionnez Noeud Studio 2 comme noeud de destination dans la liste Noeud.

10. Sélectionnez 6 (ML100T) dans la liste des logements, puis choisissez 1 (POS) dans la liste des ports.

Figure 7 - Fenêtre Destination

11. Cliquez sur Next (Suivant).

La fenêtre Préférences de routage de circuit s'affiche (voir Figure 8).

Décochez la case Chemin entièrement protégé lorsque la protection est effectuée par le RPR. Vous pouvez vérifier Route Automatically ou manuellement le routage du circuit. Si vous choisissez de router manuellement, passez à l'étape m.

12. Décochez la case Chemin entièrement protégé.

Figure 8 - Fenêtre Préférences de routage de circuit

13. Cliquez sur Next (Suivant).

La fenêtre Route Review/Edit s'affiche (voir Figure 9).

14. Sélectionnez le noeud source, puis cliquez sur Add Span.

15. Cliquez sur Finish.

La création du circuit est terminée. La Figure 9 montre le circuit entre POS 1 sur le noeud 1 et POS 0 sur le noeud 2.

Figure 9 - Circuit entre POS1 sur le noeud 1 et POS0 sur le noeud 2

2. Créez un circuit entre POS 1 sur le noeud 2 et POS 0 sur le noeud 3.

Utilisez la même procédure détaillée décrite à l'étape 1. La Figure 10 montre le circuit entre POS 1 sur le noeud 2 et POS 0 sur le noeud 3.

Figure 10 - Circuit entre POS 1 sur le noeud 2 et POS 0 sur le noeud 3

3. De même, créez un circuit entre POS 1 sur le noeud 3 et POS 0 sur le noeud 4.

Utilisez la même procédure détaillée décrite à l'étape 1. La Figure 11 montre le circuit entre POS 1 sur le noeud 3 et POS 0 sur le noeud 4.

Figure 11 - Circuit entre POS 1 sur le noeud 3 et POS 0 sur le noeud 4

4. Enfin, créez un circuit entre POS 1 sur le noeud 4 et POS 0 sur le noeud 1.

Utilisez la même procédure détaillée décrite à l'étape 1. La Figure 12 montre le circuit entre POS 1 sur le noeud 4 et POS 0 sur le noeud 1.

Figure 12 - Circuit entre POS 1 sur le noeud 4 et POS 0 sur le noeud 1

5. Configurez la carte ML100T sur le noeud 1.

Procédez comme suit :

1. Activez le pontage et le routage intégrés (IRB).

bridge irb

2. Configurez l'interface SRP :

interface SPR1

ip address 10.1.1.1 255.0.0.0

carrier-delay msec 50

no keepalive

spr station-id 1

spr wrap delayed

hold-queue 150 in

3. Configurez l’interface POS0 :

interface POS0

no ip address

carrier-delay msec 50

spr-intf-id 1

crc 32

4. Configurez l’interface POS1 :

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

6. Configurez la carte ML100T sur le noeud 2.

Procédez comme suit :

1. Activez le pontage et le routage intégrés (IRB).

bridge irb

2. Configurez l'interface SRP :

interface SPR1

ip address 10.1.1.2 255.0.0.0

carrier-delay msec 50

no keepalive

spr station-id 2

spr wrap delayed

hold-queue 150 in

3. Configurez l’interface POS0 :

interface POS0

no ip address

carrier-delay msec 50

spr-intf-id 1

crc 32

4. Configurez l’interface POS1 :

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

7. Configurez la carte ML100T sur le noeud 3.

Procédez comme suit :

1. Activez le pontage et le routage intégrés (IRB).

bridge irb

2. Configurez l'interface SRP :

interface SPR1

ip address 10.1.1.3 255.0.0.0

carrier-delay msec 50

no keepalive

spr station-id 3

spr wrap delayed

hold-queue 150 in

3. Configurez l’interface POS0 :

interface POS0

no ip address

carrier-delay msec 50

spr-intf-id 1

crc 32

4. Configurez l’interface POS1 :

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

8. Configurez la carte ML100T sur le noeud 4.

Procédez comme suit :

1. Activez le pontage et le routage intégrés (IRB).

bridge irb

2. Configurez l'interface SRP :

interface SPR1

ip address 10.1.1.4 255.0.0.0

carrier-delay msec 50

no keepalive

spr station-id 4

spr wrap delayed

hold-queue 150 in

3. Configurez l’interface POS0 :

interface POS0

no ip address

carrier-delay msec 50

spr-intf-id 1

crc 32

4. Configurez l’interface POS1 :

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

Vérification

Pour vérifier la configuration, vous devez envoyer une requête ping à chaque noeud à partir de chaque autre noeud. Cette section fournit une procédure de vérification pas à pas pour vous assurer que la configuration est correcte.

Étape 1

Procédez comme suit :

1. Envoyez une requête ping au noeud 2, au noeud 3 et au noeud 4 à partir du noeud 1 :

Node_1_Slot_6#ping 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/11/32 ms

Node_1_Slot_6#ping 10.1.1.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/8/24 ms

Node_1_Slot_6#ping 10.1.1.4

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.4, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/5/8 ms

2. Émettez la commande show cdp neighbor.

Node_1_Slot_6#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID       Local Intrfce    Holdtme   Capability  Platform  Port ID

Node_4_Slot_6   SPR1              137          R       ONS-ML100TSPR1

Node_3_Slot_6   SPR1              162         R T      ONS-ML100TSPR1

Node_2_Slot_6   SPR1              128          R       ONS-ML100TSPR1

Étape 2

Ensuite, procédez comme suit :

1. À partir du noeud 2, envoyez une requête ping aux noeuds 1, 3 et 4.

Node_2_Slot_6#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/6/12 ms

Node_2_Slot_6#ping 10.1.1.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/8 ms

Node_2_Slot_6#ping 10.1.1.4

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.4, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/8 ms

2. Émettez la commande show cdp neighbor.

Node_2_Slot_6#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID       Local Intrfce    Holdtme   Capability  Platform  Port ID

Node_4_Slot_6   SPR1              175          R       ONS-ML100TSPR1

Node_1_Slot_6   SPR1              171         R T      ONS-ML100TSPR1

Node_3_Slot_6   SPR1              141         R T      ONS-ML100TSPR1

Étape 3

Procédez comme suit :

1. À partir du noeud 3, envoyez une requête ping aux noeuds 1, 2 et 4.

Node_3_Slot_6#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/8/12 ms

Node_3_Slot_6#ping 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/5/12 ms

Node_3_Slot_6#ping 10.1.1.4

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.4, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 4/5/8 ms

2. Émettez la commande show cdp neighbor.

Node_3_Slot_6#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID       Local Intrfce    Holdtme   Capability  Platform  Port ID

Node_4_Slot_6   SPR1              170          R       ONS-ML100TSPR1

Node_1_Slot_6   SPR1              166         R T      ONS-ML100TSPR1

Node_2_Slot_6   SPR1              161          R       ONS-ML100TSPR1

Étape 4

Enfin, procédez comme suit :

1. À partir du noeud 4, envoyez une requête ping aux noeuds 1, 2 et 3.

Node_4_Slot_6#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/6/12 ms

Node_4_Slot_6#ping 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/5/8 ms

Node_4_Slot_6#ping 10.1.1.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/6/12 ms

2. Émettez la commande show cdp neighbor.

Node_4_Slot_6#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID       Local Intrfce    Holdtme   Capability  Platform  Port ID

Node_1_Slot_6   SPR1              152         R T      ONS-ML100TSPR1

Node_3_Slot_6   SPR1              122         R T      ONS-ML100TSPR1

Node_2_Slot_6   SPR1              147          R       ONS-ML100TSPR1

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems