Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Informations générales

Convertir point à point (1+1) en BLSR

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit la procédure à suivre pour mettre à niveau une configuration point à point (1+1) (avec deux noeuds) vers un anneau à commutation de ligne bidirectionnelle à deux fibres (BLSR) dans un réseau ONS 15454.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- CISCO ONS 15454

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- CISCO ONS 15454 version 4 : all

- CISCO ONS 15454 version 3 : 3.3.0 et postérieures

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Informations générales

Ce document utilise une configuration de travaux pratiques avec deux noeuds (Node1 et Node2) (voir Figure 1).

Figure 1 - Topologie

La configuration actuelle est une configuration point à point (1+1). La capacité de la ligne est OC-48. Les ports de fonctionnement/actif et de protection/veille résident respectivement sur les logements 5 et 6 (voir Figure 2).

Figure 2 - Configuration point à point (1+1)

Il existe actuellement deux circuits (voir Figure 3).

Figure 3 - Deux circuits

Convertir point à point (1+1) en BLSR

Complétez ces étapes afin de convertir une configuration point à point (1+1) en anneau BLSR à deux fibres :

1. Connectez-vous à l'un des deux noeuds.

2. Vérifiez les onglets Alarmes et Conditions pour vous assurer qu'il n'y a pas d'alarmes ou de conditions actives pour le réseau. Résolvez les alarmes liées au réseau avant de continuer.

3. Cliquez sur l'onglet Circuits (voir la flèche A à la figure 4).

Figure 4 - Exporter les données de la CCT : Circuits

4. Exportez les données CTC (circuits) à titre de référence, car vous devez supprimer certains circuits et les recréer ultérieurement. Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Fichier > Exporter (voir la flèche B dans la figure 4).

2. Sélectionnez un format de données dans la boîte de dialogue EXPORTER (voir Figure 5). Vous avez trois options :

- As HTML : cette option enregistre les données sous la forme d'un simple fichier de tableau HTML sans graphiques. Vous pouvez afficher ou modifier le fichier à l'aide d'applications telles que Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer ou d'autres applications pouvant ouvrir des fichiers HTML.

- As CSV : cette option enregistre la table CTC en tant que valeurs séparées par des virgules (CSV).

- As TSV : cette option enregistre la table CTC sous forme de valeurs séparées par des tabulations (TSV).

Figure 5 - Boîte de dialogue EXPORTATION

3. Accédez à un répertoire dans lequel vous voulez stocker le fichier.

4. Click OK.

5. Cliquez avec le bouton droit sur une plage adjacente au noeud connecté, puis cliquez sur Circuits dans le menu contextuel (voir Figure 6).

Figure 6 : sélection de circuits dans le menu contextuel

La fenêtre Circuits on Span s'affiche (voir Figure 7).

Figure 7 - Circuits sur le Span

6. Assurez-vous que le nombre total de circuits STS (Synchronous Transport Signal) actifs ne dépasse pas 50 % de la bande passante de plage. Utilisez la liste de circuits que vous avez exportée à l'étape 4 pour noter tous les circuits qui tombent dans les 50 % supérieurs de bande passante sur la plage. Vous devez supprimer ces circuits et les recréer plus tard dans la procédure.

Dans la colonne Circuit, un bloc intitulé Unused apparaît (voir Figure 7). Ce nombre doit dépasser 50 % de la bande passante de plage. Pour un OC-48, vous ne devez pas provisionner plus de 24 STS sur la portée. Pour un OC-12, vous ne devez pas provisionner plus de 6 STS sur la portée.

7. Répétez les étapes 3 et 4 pour chaque noeud impliqué dans la conversion point à point vers BLSR.

8. Assurez-vous que le logement de travail 1+1 est actif aux deux extrémités de la plage que vous souhaitez convertir en BLSR. Notez les logements qui fonctionnent et le port de protection à titre de référence à l'étape 12. Procédez comme suit :

1. Cliquez sur Maintenance > Protection dans la vue Noeud.

2. Vérifiez si l'emplacement/le port de travail dans le volet Groupe sélectionné apparaît comme Travail/Actif dans la section Groupe sélectionné (voir Figure 2).

9. Supprimez un groupe de protection sur chaque noeud prenant en charge la plage point à point. Procédez comme suit :

1. Cliquez sur les onglets Provisioning > Protection dans la vue Noeud.

2. Sélectionnez le groupe de protection à supprimer, puis cliquez sur Supprimer (voir Figure 8).

Figure 8 : suppression d'un groupe de protection

3. Cliquez sur Oui dans la zone de message de confirmation Supprimer le groupe de protection.

Figure 9 - Supprimer le groupe de protection

4. Répétez les étapes a) à d) pour supprimer le groupe de protection à chaque extrémité de la portée.

10. Vérifiez la fibre du port de protection d'un noeud d'extrémité au port de protection de l'autre noeud d'extrémité.

11. Créez des terminaisons SONET Data Communication Channel (SDCC) sur les logements Protect précédents que vous avez mentionnés à l'étape 8. Exécutez cette procédure sur les noeuds 1 et 2 :

1. Cliquez sur Circuits > DCC/GCC dans la vue Node (voir Figure 10).

Figure 10 - Créer des terminaisons SDCC

2. Click Create. La boîte de dialogue Créer des terminaisons SDCC apparaît (voir Figure 11).

Figure 11 - Boîte de dialogue Créer des terminaisons SDCC

3. Cliquez sur les ports de terminaison SDCC. Pour sélectionner plusieurs ports, appuyez sur la touche MAJ ou sur la touche CTRL.

4. Cliquez sur la case d'option Définir sur IS dans la zone État du port (voir la flèche A à la figure 11).

5. Assurez-vous que la case Désactiver OSPF sur liaison DCC n'est pas cochée (voir la flèche B à la figure 11).

6. Cliquez sur OK (voir la flèche C dans la figure 11).

12. Pour les circuits que vous avez provisionnés sur un STS qui fait maintenant partie de la bande passante de protection (STS 7 à 12 pour un BLSR OC12, STS 25 à 48 pour un BLSR OC-48 et STS 97 à 192 pour un BLSR OC-192), supprimez chaque circuit. Reportez-vous aux notations de la liste de circuits de l’étape 6.

Remarque : la suppression de circuits peut affecter le service.

13. Sélectionnez Provisioning > BLSR dans la vue réseau, puis cliquez sur Create BLSR (voir Figure 12).

Figure 12 - Création de BLSR

14. Définissez les propriétés BLSR dans la boîte de dialogue Création BLSR (voir Figure 13).

- Type de sonnerie : Choisissez le type de sonnerie BLSR, à deux ou quatre fibres.

- Vitesse : Choisissez la vitesse de sonnerie BLSR

- ID de sonnerie : Attribuez un ID de sonnerie. La valeur doit être comprise entre 0 et 9999.

- Temps de réversion (Ring Reversion ou Span Reversion) : Définissez la durée de passage avant que le trafic ne revienne au chemin de fonctionnement d'origine après un commutateur en anneau. La valeur par défaut est de 5 minutes.

Figure 13 - Attributs BLSR

15. Cliquez sur Next (Suivant). Le graphique du réseau apparaît (voir Figure 14).

Figure 14 - Topologie BLSR

16. Double-cliquez sur une ligne de travée BLSR dans le graphique du réseau. Si la ligne de travée est DCC connectée à d'autres cartes BLSR qui constituent un anneau complet, les lignes deviennent bleues et le bouton Terminer apparaît. Si les lignes ne forment pas une sonnerie complète, double-cliquez sur les lignes de span jusqu'à ce qu'une sonnerie complète se forme.

17. Cliquez sur Terminer pour terminer la création des deux fibres BLSR. Le BLSR apparaît (voir Figure 15).

Figure 15 - Vérification de la création de 2 BLSR fibre

18. Recréez les circuits que vous avez supprimés à l'étape 12.

19. Dans la vue réseau, cliquez sur Circuits. Sous la colonne Protection, les deux circuits montrent 2F-BLSR (voir Figure 16). Avant la conversion, les deux circuits affichent 1+1 (voir Figure 3).

Figure 16 - Circuits

Informations connexes

- Guide de procédure Cisco ONS 15454

- Support et documentation techniques - Cisco Systems