Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Régler les variables HEAP de la CCT

Procédure pas à pas

Vérification de la mémoire vive installée sur votre ordinateur

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit la procédure à suivre pour régler certaines variables système sur le PC afin d'améliorer les performances de session de Cisco Transport Controller (CTC).

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- CCT

- Plates-formes prises en charge par la CCT

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- CCT

- Plates-formes prises en charge par la CCT

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Régler les variables HEAP de la CCT

La position officielle de Cisco est que votre réseau peut contenir 50 noeuds ou moins par session CTC. Vous devez utiliser Cisco Transport Manager (CTM) pour les réseaux de plus de 50 noeuds. La CCT ne peut pas gérer le traitement supplémentaire. Cependant, vous pouvez ajuster certaines variables sur le PC pour améliorer les performances globales de la CCT. Cette action peut vous aider à allouer des mémoire sur le PC. Cisco recommande ces paramètres pour le PC :

1. Assurez-vous que le PC dispose d'au moins un Go de mémoire vive physique.

2. Définissez la valeur de la variable d'environnement CTC_HEAP sur 512 Mo. La valeur par défaut est 128 Mo.

3. Définissez la valeur de la variable d'environnement CTC_MAX_PERM_SIZE_HEAP sur 128 Mo. La valeur par défaut est 64 Mo.

4. Contrôlez le nombre d'applications simultanées sur le même PC avec CTC en cours d'exécution. Un nombre plus élevé d'applications dégrade les performances globales du système.

Procédure pas à pas

Complétez ces étapes afin de définir les valeurs des variables CTC_HEAP et CTC_MAX_PERM_SIZE_HEAP :

1. Choisissez Démarrer > Panneau de configuration > Système.

La fenêtre Propriétés système s'affiche (voir Figure 1).

Figure 1 : Propriétés système

2. Accédez à l'onglet Avancé (voir la flèche A dans la figure 1).

3. Cliquez sur Variables d'environnement (voir la flèche B à la figure 1).

La fenêtre Variables d'environnement s'affiche (voir Figure 2)

Figure 2 : Variables d'environnement

La liste des variables système apparaît dans la section Variables système (voir la flèche A à la Figure 2).

4. Cliquez sur Nouveau (voir la flèche B dans la figure 2).

La fenêtre Nouvelle variable système s'affiche :

Figure 3 : nouvelle variable système : HEAP_CCT

5. Tapez CTC_HEAP dans le champ Nom de variable (voir la flèche B à la figure 3).

6. Tapez 512 dans le champ Valeur variable (voir la flèche A à la figure 3).

7. Click OK.

8. Cliquez à nouveau sur Nouveau dans la fenêtre Variables de l'environnement système.

9. Tapez CTC_MAX_PERM_SIZE_HEAP dans le champ Nom de la variable système (voir la flèche B à la figure 4).

10. Tapez 128 dans le champ Valeur variable (voir la flèche A dans la figure 4).

Figure 4 - Nouvelle variable système : CCT_MAX_PERM_SIZE_HEAP

11. Click OK.

12. Vérifiez la fenêtre Variable d'environnement pour vérifier les nouvelles valeurs de CTC_HEAP et CTC_MAX_PERM_SIZE_HEAP (voir le rectangle rouge de la figure 5).

Figure 5 - Variables d'environnement : CTC_HEAP et CTC_MAX_PERM_SIZE_HEAP

Le rendement de la CCT s'améliore avec ces nouvelles valeurs.

Vérification de la mémoire vive installée sur votre ordinateur

Exécutez ces étapes pour vérifier la quantité totale de mémoire vive installée sur votre ordinateur.

1. Choisissez Démarrer > Panneau de configuration > Système.

2. Accédez à l'onglet Général (voir Figure 6).

3. Examinez la description du matériel en bas du volet.

La quantité totale de mémoire installée sur votre ordinateur se trouve juste sous la vitesse du processeur. Assurez-vous que vous disposez d'au moins 1 Go de RAM pour des performances optimales de CTC.

Figure 6 - Fenêtre Système - Onglet Général

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems