Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Configuration

Diagramme du réseau

Utiliser l'ARM amélioré pour MPLS en mode cellule

Configurations

Utiliser le module ARM amélioré pour MPLS en mode trame sur les tunnels VP ATM

C8540MSR-1 (Catalyst 8540MSR)

Configurations

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit un exemple de configuration pour la commutation de couche multiprotocole (MPLS) sur le module ARM (Enhanced ATM Router Module) Catalyst 8540. La fonction principale du module ARM est d'augmenter la capacité à connecter deux mondes différents : paquet/commutation (basé sur les trames) et ATM (basé sur les cellules). Cette fonctionnalité pourrait également être étendue au MPLS. Le Catalyst 8540 MSR avec un ARM amélioré peut être installé à la périphérie d'un réseau à base de paquets et de cellules avec les deux modes MPLS activés dans le même châssis. Le module ARM (Enhanced ARM2) du Catalyst 8540 MSR est requis pour la fonctionnalité de routage de périphérie de libellé (LER) sur les interfaces ATM. Il agit en tant qu'interface proxy pour chaque interface ATM entrante et sortante du chemin de commutation de libellé (LSP) pour effectuer le traitement des paquets MPLS. Le Catalyst 8540 est parfaitement adapté à l'intégration MPLS en mode cellule à mode trame (réalisée par le déploiement du module de routeur ATM amélioré). Jusqu'à deux cartes ARM2 peuvent être utilisées dans un seul châssis.

Ce document fournit des exemples de deux configurations différentes qui expliquent l'utilisation du module ARM 2.

- Utiliser le module ARM amélioré pour le mode cellule (terminaison du MPLS en mode cellule sur le module ARM 2)

- Utilisez le module Enhanced ARM pour MPLS en mode trame sur ATM sur tunnel ATM VP.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Deux routeurs MSR Cisco C8540, Cisco IOS® version 12.1(10)EY (256 Mo de DRAM)

- Cisco C8510 MSR, Cisco IOS version 12.1(7a)EY1 (DRAM de 64 Mo)

- C8540-ARM2 (module de routeur ATM amélioré)

- WAI-OC3-4MM (carte de ligne OC-3 à 4 ports)

- C85MS-4F-OC12MM (carte de ligne OC-12 4 ports)

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si vous travaillez dans un réseau opérationnel, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de l'utiliser.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document. Le protocole OSPF a été utilisé comme protocole de routage interne.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau indiquée dans le diagramme suivant :

Le schéma précédent est utilisé pour ces scénarios :

- Utiliser le module ARM amélioré pour le mode cellule (terminaison du MPLS en mode cellule sur le module ARM 2)

- Utilisez le module Enhanced ARM pour MPLS en mode trame sur ATM sur tunnel ATM VP.

Notez que la configuration du mode cellule utilise le chemin C8540MSR-2 à C8510MSR-3 à C8540MSR-1, tandis que les configurations décrites dans ce document pour le mode trame utilisent le tunnel VP pour connecter C8540MSR-2 et C8540MSR-1.

Utiliser l'ARM amélioré pour MPLS en mode cellule

Sur le Catalyst 8540 MSR MPLS en mode cellulaire est pris en charge sur toutes les interfaces ATM et fonctionne en parallèle avec la signalisation ATM (par exemple ILMI) et le routage ATM (PNNI). Le MPLS en mode cellule est activé lorsque vous ajoutez la commande d'interface mpls ip (ou tag-switching ip dans des versions antérieures de Cisco IOS) et nécessite l'établissement d'un circuit virtuel d'étiquette unidirectionnel (LVC) ou d'un circuit virtuel de balise (TVC) pour chaque classe équivalente de transfert (FEC) ou destination IP. Les circuits virtuels d'étiquette sont connus sous le nom de LVC de tête de réseau au niveau du LER d'origine, de LVC d'extrémité au niveau du LER de destination, et de transit au niveau du LSR. Dans le cas où un Cat8540 MSR agit en tant que LSR ATM pur (routeur MPLS P), le processeur n'établit pas de LVC de tête de réseau pour les routes apprises dans le coeur ATM. Le trafic qui provient du CPU et qui est destiné à un LSR distant est envoyé par le circuit virtuel de contrôle MPLS. Une interface ATM peut être connectée à un port ARM2 et le LVC se terminera sur le port ARM2 si tel est le cas. En fait, lorsque vous reliez une interface ATM à un port ARM2, le module ARM2 agit en tant que LER ATM (routeur MPLS PE) et initie un LVC de tête de réseau (LVC de terminaison) pour les routes apprises dans le coeur ATM.

Les interfaces ATM, les tunnels ATM VP et les tunnels VP hiérarchiques peuvent être configurés pour se terminer sur le port ARM2 (disponible sur la plate-forme 8540 MSR uniquement). Pour l’équilibrage de charge, les interfaces ATM peuvent être reliées à l’un des deux ports d’un module ARM amélioré . Afin de terminer le MPLS en mode cellule sur un port ARM2, utilisez la commande de configuration d'interface mpls-forwarding interface ATMx/y/z, où ATMx/y/z est le port Enhanced ARM). Cette commande s'applique uniquement à l'interface principale.

Configurations

- C8540MSR-2

- C8510MSR-3

C8540MSR-2 (Catalyst 8540MSR)

C8540MSR-2#show hardware

C8540 named c8540MSR-2, Date: 04:46:41 UTC Mon Feb 10 2003

Slot Ctrlr-Type    Part No.  Rev  Ser No  Mfg Date  RMA No.  Hw Vrs  Tst EEP

---- ------------  ---------- -- -------- --------- -------- ------- --- ---

0/* Super Cam     73-2739-03 B0 03170SXG Apr 27 99 0          3.0

0/1 155MM PAM     73-1496-03 A0 09006167 Aug 01 95 00-00-00   3.1     0   2

2/* OCM Board     73-2833-06 A0 03210XWB May 26 99 0          6.0

2/0 QUAD 622 Gen  73-2852-05 A0 03210YN8 May 26 99 0          5.0

9/* ETHERNET PAM  73-3754-05 A0 03374A9K Mar 17 99 0          4.1

12/* CMPM Card     73-3944-05 A0 04209EX0 Aug 29 00 0          5.0

12/0 ARM2 PAM      73-5533-01 A0 0424A160 Aug 29 00 0          5.1

12/1 ARM2 PAM      73-5533-01 A0 0424A183 Aug 29 00 0          5.1

C8540MSR-2#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

C8540MSR-2(config)#int atm 0/1/2

C8540MSR-2(config-if)#mpls ip

! Cell mode MPLS enabled

C8540MSR-2(config-if)#ip add 10.254.14.237 255.255.255.252

C8540MSR-2(config-if)#mpls label protocol ldp

! LDP enabled on the interface

C8540MSR-2(config-if)#end

C8540MSR-2#show atm vc int atm 0/1/2

Interface         VPI  VCI   Type   X-Interface      X-VPI X-VCI Encap  Status

ATM0/1/2          0    5     PVC    ATM0             0     57     QSAAL  UP

ATM0/1/2          0    16    PVC    ATM0             0     37     ILMI   UP

ATM0/1/2          0    18    PVC    ATM0             0     202    PNNI   UP

ATM0/1/2          0    32    PVC    ATM0             0     256    SNAP   UP

C8540MSR-2#show mpls int atm 0/1/2

Interface       IP            Tunnel   Operational

ATM0/1/2        Yes (ldp)     No       Yes         (ATM labels)

C8540MSR-2#show mpls int atm 0/1/2 det

Interface ATM0/1/2:

IP labeling enabled (ldp)

LSP Tunnel labeling not enabled

MPLS operational

MTU = 4470

ATM tagging: Label VPI = 1

Label VCI range = 33 - 65535

Control VC = 0/32

C8540MSR-2#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

C8540MSR-2(config)#int atm 0/1/2

C8540MSR-2(config-if)#mpls-forwarding int atm 12/0/1

! Terminate Cell mode MPLS on ARM2

C8540MSR-2(config-if)#end

C8540MSR-2#show atm vc int atm 0/1/2

Interface       VPI  VCI   Type   X-Interface   X-VPI X-VCI Encap  Status

ATM0/1/2        0    5     PVC    ATM0           0    57    QSAAL  UP

ATM0/1/2        0    16    PVC    ATM0           0    37    ILMI   UP

ATM0/1/2        0    18    PVC    ATM0           0   202    PNNI   UP

ATM0/1/2        0    32    PVC    ATM12/0/1      2   120    SNAP   UP

ATM0/1/2        1    35    TVC(O) ATM12/0/1      2   121    MUX    UP

ATM0/1/2        1    36    TVC(O) ATM12/0/1      2   122    MUX    UP

ATM0/1/2        1    37    TVC(O) ATM12/0/1      2   123    MUX    UP

ATM0/1/2        1    41    TVC(O) ATM12/0/1      2   124    MUX    UP

C8540MSR-2#show mpls int

Interface           IP            Tunnel   Operational

FastEthernet9/0/0   Yes (ldp)     No       Yes

ATM0/1/2            Yes (ldp)     No       Yes     (ATM labels)

! Note: ATM labels -> Cell mode

ATM12/0/0.60        Yes(ldp)      No       Yes

Note: La même procédure de configuration que celle illustrée précédemment doit être utilisée sur le second 8540 MSR (C8540MSR-1).Cette configuration n'est pas illustrée ici car les mêmes étapes sont nécessaires pour que le MPLS soit opérationnel.

C8510MSR-3 (Catalyst 8510MSR)

C8510MSR-1#show running-config

Building configuration...

!

interface Loopback0

ip address 10.254.231.1 255.255.255.255

!

interface ATM0/0/2

ip address 10.254.14.245 255.255.255.252

logging event subif-link-status

no atm ilmi-keepalive

mpls label protocol ldp

tag-switching ip

!

interface ATM0/0/3

ip address 10.254.14.238 255.255.255.252

logging event subif-link-status

load-interval 30

no atm ilmi-keepalive

mpls label protocol ldp

tag-switching ip

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0.0.0.0

Utiliser le module ARM amélioré pour MPLS en mode trame sur les tunnels VP ATM

Le Catalyst 8540 MSR avec une carte de ligne ARM améliorée peut également exécuter des MPLS en mode trame sur ATM. Afin d'illustrer l'utilisation de l'ARM amélioré dans le MPLS en mode trame, consultez l'exemple de configuration « Use the Enhanced ARM for Frame Mode MPLS over ATM Tunnels » de ce document. Les tunnels ATM VP sont parfois utilisés pour connecter deux sites. Au lieu de configurer des circuits virtuels individuels, il est possible d'utiliser le grand tunnel VP « pipe ». Afin d'illustrer cette option, qui est normalement utilisée par les entreprises qui ont besoin d'un grand nombre de circuits virtuels entre les sites distants, le tunnel VP a été créé entre C8540MSR-1 et C8540MSR-2. Deux 8540MSR sont directement connectés via ATM2/0/0 (OC-12, un tunnel VP hiérarchique ATM2/0/0.60 a été utilisé). Les deux modules Enhanced ARM exécutent MPLS en mode trame sur une sous-interface ATM. Pour cette raison, un PVC/aal5snap de données a été configuré.

Cet exemple montre comment afficher les étapes effectuées dans C8540MSR-1 afin de configurer le module ARM amélioré pour MPLS en mode trame sur les tunnels VP ATM.

C8540MSR-1 (Catalyst 8540MSR)

C8540MSR-1#show hardware

C8540 named c8540-r6-1, Date: 04:46:41 UTC Mon Feb 10 2003

Slot Ctrlr-Type    Part No.  Rev  Ser No  Mfg Date   RMA No. Hw Vrs  Tst EEP

---- ------------  ---------- -- -------- --------- -------- ------- --- ---

0/* Super Cam     73-2739-03 B0 03170SUQ Apr 27 99 0          3.0

0/1 155MM PAM     73-1496-03 A6 03199939 Aug 01 95 00-00-00   3.1     0   2

2/* OCM Board     73-2833-06 A0 03210XWB May 26 99 0          6.0

2/0 QUAD 622 Gen  73-2852-05 A0 03210YN8 May 26 99 0          5.0

9/* ETHERNET PAM  73-3754-05 A0 031111EO Mar 17 99 0          4.1

11/* CMPM Card     73-3944-05 A0 04209F5E Aug 29 00 0          5.0

11/0 ARM2 PAM      73-5533-01 A0 0424A162 Aug 29 00 0          5.1

11/1 ARM2 PAM      73-5533-01 A0 0424A17C Aug 29 00 0          5.1

C8540MSR-1#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

C8540MSR-1(config)#atm hierarchical-tunnel

C8540MSR-1(config)#atm connection-traffic-table-row index 60 cbr pbr 120000

C8540MSR-1(config)#int atm 2/0/0

C8540MSR-1(config-if)#atm pvp 6 hierarchical rx-cttr 60 tx-cttr 60

C8540MSR-1(config-if)#int atm 2/0/0.60

C8540MSR-1(config-subif)#exit

C8540MSR-1(config)#int atm 11/0/0.60 point-to-point

C8540MSR-1(config-subif)#ip address 10.254.14.10 255.255.255.252

C8540MSR-1(conf-sif)#atm pvc 2 60 pd on encap aal5snap int atm 2/0/0.60 60 60

C8540MSR-1(config-subif)#mpls label protocol ldp

C8540MSR-1(config-subif)#mpls ip

C8540MSR-1(config-subif)#end

C8540MSR-1#show atm vc int atm 11/0/0.60 | include ATM2/

ATM11/0/0         2    60    PVC    ATM2/0/0.60      60    60    SNAP   UP

C8540MSR-1#show mpls int

Interface              IP            Tunnel   Operational

ATM0/0/1               Yes (ldp)     No       Yes         (ATM labels)

ATM0/0/2               Yes           No       No          (ATM labels)

FastEthernet9/0/4      Yes           No       No

ATM0/1/0               Yes (ldp)     No       No          (ATM labels)

ATM11/0/1              Yes           No       No

ATM11/0/0.5            Yes (tdp)     No       Yes

ATM11/0/0.60           Yes (ldp)     No       Yes

! Note: no ATM labels -> Frame mode

C8540MSR-1#show mpls int atm 11/0/0.60 det

Interface ATM11/0/0.60:

IP labeling enabled (ldp)        LSP Tunnel labeling not enabled

MPLS operational        MTU = 4470

C8540MSR-1#show atm vp

Interface         VPI  Type  X-Interface         X-VPI     Status

ATM2/0/0          60   PVP                                 HIE. TUNNEL

Configurations

Les parties pertinentes des configurations MSR du schéma de réseau sont présentées ci-après :

- C8540MSR-2

- C8540MSR-1

- C8510MSR-3 (Cette configuration est identique à celle de Use the Enhanced ARM for Cell Mode MPLS.)

C8540MSR-2 (Catalyst 8540MSR)

C8540MSR-2#show running-config

Building configuration...

!

mpls label protocol ldp

atm hierarchical-tunnel

atm connection-traffic-table-row index 60 cbr pcr 120000

!

interface Loopback0

ip address 10.254.225.1 255.255.255.255

!

interface ATM0/1/2

description IP subnet 10.254.14.236

ip address 10.254.14.237 255.255.255.252

ip ospf cost 4

no atm ilmi-keepalive

mpls label protocol ldp

tag-switching ip

mpls-forwarding interface ATM12/0/1

! terminates cell mode MPLS on the ARM module

interface ATM2/0/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

atm pvp 60 hierarchical rx-cttr 60 tx-cttr 60

!

interface ATM2/0/0.60 point-to-point

description Hierarchical VP Tunnel for frame mode MPLS over ATM

!

interface FastEthernet9/0/0

ip address 10.64.0.2 255.255.255.252

load-interval 30

duplex full

speed 100

tag-switching ip

mpls-forwarding interface ATM12/0/0

! EPIF based FE line cards do not support MPLS natively

! link to ARM2 (ATM 12/0/0) enables MPLS on those cards

interface ATM12/0/0

description Enhanced ARM - ARM2

no ip address

!

interface ATM12/0/0.60 point-to-point

description ARM2 subinterface used for Frame mode MPLS over HVPT 60

ip address 10.254.14.9 255.255.255.252

atm pvc 2 60 pd on  encap

al5snap interface  ATM2/0/0.60 60 60

mpls label protocol ldp

tag-switching ip

! an ARM2 point-to-point subinterface (point-to-point) supported as of

! Cisco IOS release 12.1(10)EY only

!

router ospf 1

router-id 10.254.225.1

log-adjacency-changes

network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0.0.0.0

!

C8540MSR-1 (Catalyst 8540MSR)

C8540MSR-1#show running-config

Building configuration...

sdm sram Label 32768

sdm sram Tag-Cos 32768

!

tag-switching tdp router-id Loopback0

!

atm hierarchical-tunnel

atm connection-traffic-table-row index 60 cbr pcr 120000

!

interface Loopback0

ip address 10.254.232.1 255.255.255.255

!

interface ATM0/1/0

ip address 10.254.14.246 255.255.255.252

ip ospf cost 100

logging event subif-link-status

no atm ilmi-keepalive

mpls label protocol ldp

tag-switching ip

mpls-forwarding interface ATM11/0/0

!

interface ATM2/0/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

atm pvp 60 hierarchical rx-cttr 60 tx-cttr 60

!

interface ATM2/0/0.60 point-to-point

no atm ilmi-keepalive

!

interface FastEthernet9/0/4

ip address 10.177.1.1 255.255.255.252

tag-switching ip

mpls-forwarding interface ATM11/0/0

!

interface ATM11/0/0

no ip address

!

interface ATM11/0/0.60 point-to-point

ip address 10.254.14.10 255.255.255.252

atm pvc 2 60 pd on  encap aal5snap interface  ATM2/0/0.60 60 60

mpls label protocol ldp

tag-switching ip

!

router ospf 1

router-id 10.254.232.1

log-adjacency-changes

network 10.177.1.0 0.0.0.3 area 0.0.0.0

network 10.254.0.0 0.0.255.255 area 0.0.0.0

!

end

Vérification

Utilisez ces commandes afin de vérifier si le MPLS est actif et fonctionne correctement :

- show mpls interfaces [detail] - Vérifie si un protocole de distribution d'étiquette est exécuté sur l'interface demandée.

- show mpls ldp neighbors - Affiche l'état des sessions LDP/connexions de voisinage

- show mpls ldp discovery - Détermine l'identificateur LDP et l'état d'échange Hello LDP des interfaces

- show mpls forwarding-table - Vérifie la table FIB (MPLS Forwarding Information Base)

- show mpls ip binding - Vérifie la table LIB (IP Label Information Base) MPLS

C8540MSR-1#show mpls interfaces

Interface              IP            Tunnel   Operational

ATM0/0/1               Yes (ldp)     No       Yes         (ATM labels)

ATM0/1/0               Yes (ldp)     No       Yes         (ATM labels)

ATM11/0/0.60           Yes (ldp)     No       Yes

C8540MSR-1#show mpls interfaces atm 0/1/0 detail

Interface ATM0/1/0:

IP labeling enabled (ldp)

LSP Tunnel labeling not enabled

MPLS operational

MTU = 4470

ATM tagging: Label VPI = 1

Label VCI range = 33 - 65535

Control VC = 0/32

C8540MSR-1#show mpls ldp neighbor

Peer LDP Ident: 10.254.225.1:0; Local LDP Ident 10.254.232.1:0

TCP connection: 10.254.225.1.646 - 10.254.232.1.11016

State: Oper; Msgs sent/rcvd: 106/93; Downstream

Up time: 00:56:36

LDP discovery sources:

ATM11/0/0.60, Src IP addr: 10.254.14.9

Addresses bound to peer LDP Ident:

2.2.2.1         10.64.4.190     10.254.225.1    1.254.8.1

10.254.14.221   10.254.14.225   10.254.14.237   10.254.14.9

Peer LDP Ident: 10.254.231.1:4; Local LDP Ident 10.254.232.1:2

TCP connection: 10.254.14.245.646 - 10.254.14.246.11017

State: Oper; Msgs sent/rcvd: 45/45; Downstream on demand

Up time: 00:38:27

LDP discovery sources:

ATM0/1/0, Src IP addr: 10.254.14.245

C8540MSR-1#show mpls ldp discovery

Local LDP Identifier:     10.254.232.1:0

Discovery Sources:

Interfaces:

ATM0/1/0 (ldp): xmit/recv           LDP Id: 10.254.231.1:4; IP addr:    10.254.14.245

ATM11/0/0.60 (ldp): xmit/recv       LDP Id: 10.254.225.1:0

C8540MSR-1#show mpls forwarding-table

Local  Outgoing    Prefix              Bytes tag  Outgoing   Next Hop

tag    tag or VC   or Tunnel Id        switched   interface

16     Untagged    10.254.14.220/30    0          AT11/0/0.60 point2point

17     27          10.254.247.1/32     0          AT11/0/0.60

point2point

20     22          10.254.14.240/30    0          AT11/0/0.60

point2point

21     26          10.254.231.1/32     0          AT11/0/0.60

point2point

24     Untagged    10.254.14.224/30    0          AT11/0/0.60

point2point

25     24          10.254.227.1/32     0          AT11/0/0.60

point2point

26     Pop tag     10.254.14.236/30    0          AT11/0/0.60

point2point

33     Untagged    10.254.221.1/32     0          AT11/0/0.60

point2point

45     18          10.254.14.12/30     0          AT11/0/0.60 point2point

SORBRCV0(c8540-r6-1)#show mpls ip bind

...

10.254.221.1/32

in label:     33

10.254.222.1/32

in label:     36

out vc label: 1/53      lsr: 10.254.233.1:2   ATM0/0/1

Active    ingress 4 hops (vcd 49)

10.254.223.1/32

in label:     34

out vc label: 1/54      lsr: 10.254.233.1:2   ATM0/0/1

Active    ingress 3 hops (vcd 43)

10.254.225.1/32

in label:     28

out label:    imp-null  lsr: 10.254.225.1:0

10.254.227.1/32

in label:     25

out label:    24        lsr: 10.254.225.1:0

10.254.232.1/32

in label:     imp-null

in vc label:  1/34      lsr: 10.254.233.1:2   ATM0/0/1

Active    egress (vcd 59)

out label:    33        lsr: 10.254.225.1:0

10.254.233.1/32

in label:     29

out label:    34        lsr: 10.254.225.1:0

out vc label: 1/60      lsr: 10.254.233.1:2   ATM0/0/1

Active    ingress 2 hops (vcd 38)

10.254.242.1/32

in label:     19

out vc label: 1/61      lsr: 10.254.233.1:2   ATM0/0/1

Active    ingress 5 hops (vcd 50)

10.254.247.1/32

in label:     17

out label:    27        lsr: 10.254.225.1:0

Dépannage

Pour plus d'informations sur le dépannage MPLS, reportez-vous au document Dépannage MPLS général qui explique en détail le dépannage MPLS.

Informations connexes

- Support technologique MPLS

- Support technologique ATM

- Outils et ressources - Cisco Systems

- Support et documentation techniques - Cisco Systems