Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Produits connexes

Informations générales

En quoi le multisite est-il utile ?

Autres avantages

Topologies prises en charge

Topologie

Configurer

Vérifier

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment configurer et vérifier un environnement Ethernet VPN/Virtual Extensible LAN Multisite avec des commutateurs de la gamme Cisco Nexus 9000.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- VPN de couche 3 à commutation multiprotocole par étiquette (MPLS)

- Protocole MP-BGP (Multiprotocol- Border Gateway Protocol)

- VPN Ethernet (EVPN)

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

leaf1#

N5K-C5672UP-16G-SUP

système : version 7.3(0)N1(1)

leaf2#

N9K-C92160YC-X

NXOS : version 9.2(3)

spine1#

N9K-C9396PX

NXOS : version 9.2(3)

spine2#

N9K-C9396PX

NXOS : version 9.2(3)

MultisiteBG1#

N9K-C93108TC-EX

NXOS : version 9.2(3)

MultisiteBG2#

N9K-C93108TC-FX

NXOS : version 9.3(1)

multisitespine2#

N9K-C9372TX-E

NXOS : version 9.2(3)

Multistespine1#

N9K-C92160YC-X

NXOS : version 9.2(3)

Feuille1 multisite#

N9K-C93108TC-EX

NXOS : version 7.0(3)I7(5)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Produits connexes

Configuration logicielle et matérielle minimale requise pour la passerelle frontière multisite EVPN.

Élément

Exigence

Matériel Cisco Nexus

● Plate-forme Cisco Nexus 9300 EX

● Plate-forme Cisco Nexus 9300 FX

● Plate-forme Cisco Nexus 9332C

● Plate-forme Cisco Nexus 9364C

● Plate-forme Cisco Nexus 9500 avec carte de ligne X9700-EX

● Plate-forme Cisco Nexus 9500 avec carte de ligne X9700-FX

Logiciel Cisco NX-OS

Logiciel Cisco NX-OS version 7.0(3)I7(1) ou ultérieure

La configuration matérielle et logicielle requise pour les noeuds internes au site d'un site EVPN BGP de réseau local extensible virtuel (VXLAN) reste la même que pour les noeuds EVPN multisites BGW

Informations générales

Le centre de données est un pool de ressources qui contient la puissance de calcul, le stockage et les applications nécessaires pour prendre en charge n'importe quel environnement d'entreprise. Une planification adéquate de la conception de l'infrastructure du data center est essentielle. Voyez maintenant quelles sont les exigences essentielles et comment elles peuvent être surmontées. Les déploiements d'infrastructures informatiques et de data centers modernes nécessitent une haute disponibilité, une évolutivité plus rapide, des performances élevées et une disponibilité permanente.

Quelques-uns ont exploré les exigences essentielles dans l'espace DC Design/Architecture :

- Densité de port, améliorée par FEX.

- La capacité de calcul est améliorée par la virtualisation matérielle (UCS).

- La bande passante de liaison ascendante de la couche d’accès est améliorée par FI, Port-Channel.

- La redondance au niveau du châssis est améliorée par vPC.

- Le fabric SDN est amélioré par l'ACI, qui automatise la sous-couche et la superposition dans un fabric.

- DCNM améliore le déploiement rapide et la prise en charge de nouveaux services.

- La bande passante requise pour les applications longue distance est améliorée par la fibre noire ou le service de longueur d'onde.

- Dans l'ensemble, la redondance et l'évolutivité géographiques sont des attributs clés pour dynamiser/faire évoluer l'environnement de data center, Multi-Site VxLAN/EVPN nous aide à avoir de meilleures solutions DCI.

En quoi le multisite est-il utile ?

La connectivité externe inclut la connexion du data center au reste du réseau : à Internet, au WAN ou au campus. Toutes les options fournies pour la connectivité externe sont compatibles multilocataire et se concentrent sur le transport de couche 3 vers les domaines de réseau externes.

- EVPN est une solution VPN tout-en-un de nouvelle génération.

- Non seulement il fonctionne avec de nombreuses autres technologies VPN, mais il est également meilleur.

- Intégration avec les anciens réseaux.

- Annonce/extension sélective :

- Étendez les seuls VLAN/sous-réseaux L2 spécifiques pouvant être étendus à l’aide de routes de type 2.

- Extension des seuls domaines L3 - Des domaines L3 spécifiques peuvent être étendus à l'aide de routes de type 5.

- Détection automatique du groupe de redondance à l'aide des routes de type 4.

- Aliasage, retrait massique d’adresses, indication SH/AA MH utilisant des routes de type 1.

- Détection automatique des points d'extrémité de tunnel de multidiffusion et du type de tunnel MCAST à l'aide de routes de type 3.

Autres avantages

· Équilibrage de la charge de travail entre les data centers et les clouds.

· Réponse proactive aux perturbations - réduit les risques de catastrophes imminentes, notamment les ouragans, les inondations, etc.

· Maintenance et migrations du data center : événements planifiés sur une période donnée, intégration avec les anciens réseaux.

· Sauvegarde et reprise après sinistre aaS.

Topologies prises en charge

- Modèle BGW-to-Cloud

- BGW entre le modèle Spine et Super-Spine

- BGW sur le modèle Spine

- BGWs modèle dos à dos

Topologie

Configurer

Vérifier

Dépannage

Afin de dépanner, référez-vous à Dépanner EVPN/VxLAN dans un environnement multisite

Informations connexes

- Livre blanc sur la conception et le déploiement multisite de VXLAN EVPN

- Configuration de VXLAN EVPN multisite