Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Options d'implémentation

Informations connexes

Introduction

Ce document traite des options de mise en oeuvre du routage RFC1483.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Options d'implémentation

Sélectionnez l'une de ces options de mise en oeuvre de routage RFC1483 pour votre service ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line).

Sélectionnez l'option qui décrit le type de service de routage RFC1483 fourni par votre FAI.

- RFC1483 Routing Option 1 : votre FAI attribue une adresse IP publique statique unique à votre routeur DSL Cisco.

- RFC1483 Routing Option 2 : votre FAI attribue un bloc d'adresses IP publiques statiques à utiliser dans votre réseau local.

Informations connexes

- Formulaire de routage en ligne RFC1483

- Guide de configuration et de dépannage du routeur DSL Cisco

- Support et documentation techniques - Cisco Systems