Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Tâches à exécuter

Configuration

Configuration

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Votre fournisseur d'accès à Internet (FAI) a attribué un bloc d'adresses IP publiques à votre réseau local, mais aucune adresse IP publique unique n'a été attribuée à l'interface ATM du routeur DSL (Digital Subscriber Line) de Cisco. Pour permettre à tous vos utilisateurs internes d'accéder à Internet à l'aide de ce bloc d'adresses IP, vous devez suivre les tâches décrites ci-dessous.

Astuce : Reportez-vous à Configuration pas à pas du routage RFC1483 avec un bloc d'adresses IP statiques si vous ne savez pas comment configurer les périphériques Cisco et que vous souhaitez suivre une configuration pas à pas.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Tâches à exécuter

- Concevez un schéma d’adressage IP pour votre réseau local privé.

- Configurez une adresse IP et un masque de sous-réseau sur l'interface Ethernet du routeur DSL Cisco.

- Configurez l'interface ATM (interface ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) du routeur DSL Cisco avec un circuit virtuel permanent ATM (PVC) et une encapsulation.

- Configurez chaque ordinateur hôte avec une adresse IP, un masque de sous-réseau, une passerelle par défaut et un ou plusieurs serveurs DNS (Domain Name System).

Pour DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : Si vous souhaitez également que le routeur DSL Cisco attribue les adresses IP dynamiques de vos clients PC, configurez chaque PC pour obtenir automatiquement une adresse IP et un ou plusieurs serveurs DNS via DHCP.

Remarque : Lorsqu'une interface ATM est configurée avec ip unnumbered ethernet0, la configuration NAT (Network Address Translation) n'est pas prise en charge.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement) pour en savoir plus sur les commandes figurant dans le présent document.

Configuration

Astuce : Reportez-vous à Configuration pas à pas du routage RFC1483 avec un bloc d'adresses IP statiques si vous ne savez pas comment configurer les périphériques Cisco et que vous souhaitez suivre une configuration pas à pas.

Routeur DSL Cisco avec bloc d’adresses IP statiques

!--- Comments contain explanations and additional information.

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

ip subnet-zero

!

!--- For DHCP:

ip dhcp excluded-address

ip dhcp pool

network

default-router

dns-server

!

interface ethernet0

no shut

ip address <ip address> <subnet mask>

no ip directed-broadcast

!

interface atm0

no shut

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface atm0.1 point-to-point

ip unnumbered ethernet0

pvc <vpi/vci>

encapsulation aal5snap

!--- Common PVC values supported by ISPs are 0/35 or 8/35. !--- Confirm your PVC values with your ISP.

!

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <default gateway to isp>

ip route <default gateway to isp> 255.255.255.255 atm0.1

!

end

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Référez-vous à Dépannage du routage RFC1483 si votre service ADSL ne fonctionne pas correctement.

Informations connexes

- Options de mise en oeuvre du routage RFC1483

- Guide de configuration et de dépannage du routeur DSL Cisco

- Support et documentation techniques - Cisco Systems