Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Options

Informations connexes

Introduction

Ce document traite du pontage RFC 1483 avec les options de mise en oeuvre IRB.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Options

Sélectionnez l'une de ces options de mise en oeuvre RFC 1483 Bridging with Integrated Routing and Bridging (IRB) pour votre service ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). Les deux options d'implémentation incluent des exemples de configuration pour la surcharge NAT (Network Address Translation), le pool NAT, la NAT statique et le serveur DHCP (Dynamic Host Control Protocol).

- RFC 1483 IRB Option 1 : votre FAI attribue une adresse IP publique dynamique unique à votre routeur DSL Cisco.

- RFC 1483 IRB Option 2 : votre FAI attribue une adresse IP publique statique unique à votre routeur DSL Cisco.

Revenez à la section précédente de ce guide de configuration et de dépannage - Formulaire RFC 1483 Bridging with IRB Online Form.

Revenez à la page principale du Guide de configuration et de dépannage du routeur DSL Cisco.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems