Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Configuration matérielle requise

Configuration logicielle requise

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Les routeurs Cisco des séries 1700, 2600 et 3600 prennent en charge la carte d'interface WAN (WIC) de ligne d'abonné numérique à débit asymétrique (ADSL). Les trois plates-formes sont configurées de la même manière, mais il existe des différences en termes de matériel et de version du logiciel Cisco IOS® requises pour chacune d'elles. Tout au long de ce document, les routeurs Cisco 1700/2600/3600 sont appelés « WIC ADSL Cisco ».

Cet exemple de configuration montre une WIC ADSL Cisco configurée avec le routage AAL5SNAP et se terminant sur un concentrateur d'accès universel Cisco 6400 (UAC). La carte WIC ADSL de Cisco et le Cisco 6400 utilisent une interface ip non numérotée. Ce type d’interface convient parfaitement aux situations dans lesquelles le nombre de sous-réseaux IP disponibles est limité.

L'interface principale du mode de transfert asynchrone (ATM) ne prend pas en charge la commande ip unnumbered ; utiliser des sous-interfaces point à point ATM.

Le service de routage RFC1483 connecte les abonnés à un Cisco 6400 à l’aide de l’encapsulation AAL5SNAP pour transporter le trafic IP sur ATM. Le processeur de routage de noeud (NRP) achemine le trafic IP selon les besoins.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune condition préalable spécifique n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations dans ce document sont basées sur les versions de logiciel et matériel suivantes :

- Logiciel Cisco 6400 UAC-NRP IOS Version 12.1(3)DC1

- Logiciel Cisco 6400 UAC-NSP IOS Version 12.1(3)DB

- Logiciel Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS Version 12.1(5)DA

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si vous travaillez dans un réseau opérationnel, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de l'utiliser.

Configuration matérielle requise

Pour prendre en charge la carte WIC ADSL sur le Cisco 2600/3600, ce matériel est requis :

Routeur de la gamme Cisco 2600:

- Logements WIC du châssis

- NM-2W

Routeur de la gamme Cisco 3600:

- NM-1FE1R2W

- NM-1FE2W

- NM-2FE2W

- NM-2W

Remarque : pour le Cisco 3600, ceux-ci ne prennent pas en charge la carte WIC ADSL :

- NM-1E1R2W

- NM-1E2W

- NM-2E2W

Configuration logicielle requise

Pour prendre en charge la WIC ADSL, les versions minimales du logiciel Cisco IOS sont requises :

- Logiciel Cisco IOS Version 12.1(5)YB (versions Plus uniquement) sur Cisco 2600/3600.

- Logiciel Cisco IOS version 12.1(3)XJ ou ultérieures (plus les versions ou l'ensemble des fonctions ADSL seulement) sur Cisco 1700. L'ensemble des fonctions ADSL est identifié par "y7" dans le nom d'image . Par exemple, c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin.

Remarque : lorsque vous téléchargez l'image du Cisco 1700, assurez-vous de sélectionner le nom de l'image 1700. Ne téléchargez pas d'image 1720 ou 1750. Les fonctionnalités ne prennent pas en charge la carte WIC ADSL.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau indiquée dans le diagramme suivant.

Configurations

Ce document utilise les configurations indiquées ici.

- WIC ADSL Cisco

- Cisco 6400-NRP

WIC ADSL Cisco

Current configuration:

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

ip subnet-zero

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

bundle-enable

hold-queue 224 in

!

interface ATM0.1 point-to-point

ip unnumbered FastEthernet0

no ip directed-broadcast

pvc 3/100

protocol ip 172.16.0.2

encapsulation aal5snap

!

ip classless

ip route 172.16.0.2 255.255.255.255 ATM0.1

no ip http server

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

end

Cisco 6400-NRP

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname NRP

!

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

!

interface Loopback1

ip address 172.16.0.2 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.3 point-to-point

ip unnumbered Loopback1

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

pvc 3/100

protocol ip 10.0.0.1

encapsulation aal5snap

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

half-duplex

!

ip classless

ip route 10.0.0.1 255.255.255.255 ATM0/0/0.3

ip http server

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Configuration du Cisco 6400

- Conseil technique Cisco ADSL

- Support technique DSL

- RFC 1483

- Protocoles routés multiples sur des circuits virtuels permanents (PVC) ATM en utilisant l'encapsulation LLC

- Support technique - Cisco Systems