Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Théorie générale

Remarques importantes

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Commandes show

Dépannage

Le commutateur n'accepte pas de changement de VLAN natif sur un port agrégé, car le port est un port non-802.1Q

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit des exemples de configuration pour l'agrégation ISL (Inter-Switch Link) entre un commutateur Cisco Catalyst 5000 qui exécute Catalyst OS (CatOS) et un commutateur Catalyst 6500 qui exécute le logiciel système Cisco IOS®. Vous pouvez utiliser l'un de ces commutateurs dans ce scénario pour obtenir les mêmes résultats :

- Tout commutateur de la gamme Catalyst 4500/4000, 5500/5000 ou 6500/6000 qui exécute CatOS

- Tout commutateur de la gamme Catalyst 4500/4000 ou Catalyst 6500/6000 qui exécute le logiciel système Cisco IOS

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Commutateur Catalyst 5000 qui exécute le logiciel CatOS 6.1(1)

- Commutateur Catalyst 6509 qui exécute le logiciel Cisco IOS Version 12.1(4)E1

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. Pour plus d'informations sur l'environnement des travaux pratiques, reportez-vous à la section Schéma du réseau de ce document. Assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute configuration ou commande sur votre réseau avant de l'utiliser. Les configurations de tous les périphériques ont été effacées avec les commandes clear config all et write erase afin de garantir une configuration par défaut.

Théorie générale

L’agrégation est un moyen de transporter le trafic de plusieurs VLAN sur une liaison point à point entre deux périphériques. Voici deux façons d'implémenter l'agrégation Ethernet :

- ISL (protocole propriétaire Cisco)

- IEEE 802.1Q (une norme IEEE)

Ce document contient uniquement les fichiers de configuration des commutateurs et la sortie des exemples de commande show associés. Pour plus d'informations sur la configuration d'une liaison ISL entre les commutateurs Catalyst, reportez-vous aux documents suivants :

- Configuration des liaisons VLAN sur des ports Fast Ethernet et Gigabit Ethernet (Catalyst 5000)

- Comprendre les agrégations VLAN de la section Configuration des interfaces Ethernet de couche 2 (commutateur de la gamme Catalyst 6500/6000 qui exécute le logiciel Cisco IOS)

- Comprendre les agrégations VLAN de la section Configuration des interfaces Ethernet de couche 2 (commutateur de la gamme Catalyst 4500/4000 qui exécute le logiciel Cisco IOS)

Remarques importantes

- Les commutateurs de la gamme Catalyst 4500/4000 (qui incluent les commutateurs Catalyst 2948G et Catalyst 2980G) qui exécutent CatOS prennent uniquement en charge l'agrégation 802.1Q. Ces commutateurs ne prennent pas en charge l’agrégation ISL.

- Par défaut, les commutateurs Catalyst 4000 équipés d'un Supervisor Engine II+ ou ultérieur exécutent le logiciel Cisco IOS. Ces commutateurs prennent en charge les modes d'agrégation ISL et 802.1Q sur toutes les interfaces, à l'exception des ports Gigabit de blocage sur les modules WS-X4418-GB et S-X4412-2GB-T. Dans ces cas, les commutateurs prennent uniquement en charge l'agrégation 802.1Q. Les ports 3 à 18 sont des ports Gigabit de blocage sur le module WS-X4418-GB. Les ports 1 à 12 sont des ports Gigabit de blocage sur le module WS-X4412-2GB-T. Le terme « port de blocage » signifie que la connexion du port au fond de panier est en sursouscription.

- Tout port Ethernet d'un commutateur de la gamme Catalyst 6500/6000 prend en charge l'encapsulation 802.1Q et ISL.

- Basés sur le module, les ports Catalyst 5000 prenant en charge l'encapsulation ISL uniquement ou prennent en charge ISL et 802.1Q. La meilleure façon de déterminer les types d’encapsulation pris en charge est d’utiliser la commande show port ability. Le résultat de la commande indique explicitement la capacité d'agrégation, comme le montre cet exemple :

cat5000> show port capabilities 3

Model                    WS-X5225R

Port                     3/1

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

Trunk encap type         802.1Q, ISL

!--- This particular port supports both 802.1Q and ISL.

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  3/1-2,3/1-4

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on),send-(off,on)

Security                 yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(none),tx-(none)

CoS rewrite              yes

ToS rewrite              IP-Precedence

Rewrite                  no

UDLD                     yes

AuxiliaryVlan            1..1000,1025..4094,untagged,dot1p,none

SPAN                     source,destination

- Assurez-vous que les modes d’agrégation correspondent à travers la liaison agrégée. Si vous configurez un côté de la liaison en tant que liaison ISL, vous devez configurer l'autre côté de la liaison en tant qu'ISL. De même, si vous configurez un côté de la liaison en tant que 802.1Q, vous devez configurer l'autre côté de la liaison en tant que 802.1Q.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement) pour en savoir plus sur les commandes figurant dans le présent document.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- Commutateur Catalyst 5000

- Commutateur Catalyst 6500

Remarque : Ce document affiche les commentaires et les explications en italique bleu dans les configurations.

Commutateur Catalyst 5000

#version 6.1(1)

!

set option fddi-user-pri enabled

set password $2$h/BN$i3S54iNvIXknFelh6gOve0

set enablepass $2$DpAu$/mw1ZxL5I8ymR.yn85ovB/

!

#errordetection

set errordetection portcounter enable

!

#system

set system name  cat5000

!

#frame distribution method

set port channel all distribution mac both

!

#vtp

!--- In the example, the VLAN Trunk Protocol (VTP) mode is set to be transparent. !--- Use your network as a basis to set the VTP mode.

set vtp mode transparent

!--- For details on VTP, refer to Configuring VTP.

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state active stp ieee

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state active stp ibm

set vlan 2

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state acti

ve mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

#ip

!--- This is the IP address that is used for management.

set interface sc0 1 10.10.10.2/255.255.255.0 10.10.10.255

!

#set boot command

set boot config-register 0x10f

set boot system flash bootflash:cat5000-sup3.6-1-1.bin

!

#mls

set mls nde disable

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 : 0-port Supervisor III

!

#module 2 empty

!

#module 3 : 9-port Gigabit Ethernet

!

#module 4 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet

!

#module 5 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet

!--- Ports 5/13–24 have been assigned to VLAN 2.

set vlan 2 5/13-24

!--- The ISL trunking mode is set to "on". !--- Use your network and requirements as a basis to set the trunking mode.

set trunk 5/1 on isl 1-1005

!--- For details on different trunking modes, refer to !--- Configuring VLAN Trunks on Fast Ethernet and Gigabit Ethernet Ports.

!--- PortFast has been enabled on the ports that are connected to the workstations.

set spantree portfast 5/2-24 enable

!--- For details on why to enable PortFast, refer to !--- Using PortFast and Other Commands to Fix Workstation Startup Connectivity Delays.

end

Commutateur Catalyst 6500

Current configuration : 4207 bytes

!

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname cat6000

!

boot buffersize 126968

boot bootldr bootflash:c6msfc-boot-mz.121-4.E1.bin

no logging console

!--- The example uses the privileged mode password.

enable password mysecret

!

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

ip cef

cns event-service server

!

!

!

interface gigabitethernet1/1

no ip address

shutdown

!

interface gigabitethernet1/2

no ip address

shutdown

!

interface fastethernet9/1

no ip address

!--- Issue the switchport command once, without any keywords, !--- in order to configure the interface as a Layer 2 (L2) port for the Catalyst 6500. !--- For details, refer to Configuring Layer 2 Ethernet Interfaces (Catalyst 6500). !--- On a Catalyst 4000 switch that runs Cisco IOS Software, all ports are !--- L2 ports by default. If there is no change to the default configuration, !--- you do not need to issue the switchport command. !--- For details, refer to Configuring Layer 2 Ethernet Interfaces (Catalyst 4000).

switchport

!--- Configure trunk encapsulation as ISL.

switchport trunk encapsulation isl

!--- Enable trunking on the interface.

switchport mode trunk

!

!--- Interfaces Fast Ethernet 9/2 through 9/24 are configured to be in access mode. !--- For details, refer to the "Layer 2 Interface Modes" section of !--- Configuring Layer 2 Ethernet Interfaces.

interface fastethernet9/2

no ip address

switchport

switchport mode access

!

interface fastethernet9/3

no ip address

switchport

switchport mode access

!

!--- Output suppressed.

!

interface fastethernet9/11

no ip address

switchport

switchport mode access

!

interface fastethernet9/12

no ip address

switchport

switchport mode access

!

!--- Interfaces Fast Ethernet 9/13 through 9/24 are placed in VLAN 2.

interface fastethernet9/13

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

switchport mode access

!

interface fastethernet9/14

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

switchport mode access

!

!--- Output suppressed.

!

interface fastethernet9/23

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

switchport mode access

!

interface fastethernet9/24

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

switchport mode access

!

interface fastethernet9/25

no ip address

shutdown

!

!--- Output suppressed.

!

interface fastethernet9/48

no ip address

shutdown

!

interface vlan1

!--- This is the IP address that is used for management.

ip address 10.10.10.3 255.255.255.0

!

!

ip classless

no ip http server

!

!

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

!--- This example uses the Telnet password.

password mysecret

login

!

end

Remarque : Si vous affectez une interface à un VLAN qui n'existe pas, l'interface s'arrête jusqu'à ce que vous créiez le VLAN dans la base de données VLAN. Pour plus d'informations, consultez la section Création ou modification d'un VLAN Ethernet dans Configuration de VLAN.

Vérification

Commandes show

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration.

L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes show. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande show .

Commutateurs Catalyst 5000 ou Catalyst 6000 qui exécutent CatOS

- show port ability module/port - Utilisez cette commande pour vérifier si le port est capable d'agrégation.

cat5000> (enable) show port capabilities 5/1

Model                    WS-X5234

Port                     5/1

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  5/1-2,5/1-4

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on),send-(off,on)

Security                 yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(none),TX(1q4t)

COs rewrite              yes

ToS rewrite              IP-Precedence

Rewrite                  yes

UDLD                     yes

AuxiliaryVlan            1..1000,1025..4094,untagged,dot1p,none

SPAN                     source,destination

- show port module/port : cette commande indique l'état d'un port particulier et indique s'il s'agit d'une agrégation.

cat5000> (enable) show port 5/1

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

5/1                     connected  trunk      normal a-full a-100 10/100BaseTX

Port  AuxiliaryVlan AuxVlan-Status

----- ------------- --------------

5/1  none          none

Port  Security Violation Shutdown-Time Age-Time Max-Addr Trap     IfIndex

----- -------- --------- ------------- -------- -------- -------- -------

5/1  disabled  shutdown             0        0        1 disabled      66

Port  Num-Addr Secure-Src-Addr   Age-Left Last-Src-Addr     Shutdown/Time-Left

----- -------- ----------------- -------- ----------------- ------------------

5/1         0                 -        -                 -        -         -

!--- Output suppressed.

- show trunk module/port - Utilisez cette commande pour vérifier l'état et la configuration de l'agrégation.

cat5000> (enable) show trunk

* - indicates vtp domain mismatch

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

5/1      on           isl            trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  ---------------------------------------------------------------------

5/1      1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  ---------------------------------------------------------------------

5/1      1-2

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

--------  ---------------------------------------------------------------------

5/1      1-2

- show vtp domain : utilisez cette commande pour vérifier les informations VTP.

cat5000> (enable) show vtp domain

Domain Name                      Domain Index VTP Version Local Mode  Password

-------------------------------- ------------ ----------- ----------- ----------

1            2           Transparent -

Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications

---------- ---------------- --------------- -------------

6          1023             0               disabled

Last Updater    V2 Mode  Pruning  PruneEligible on Vlans

--------------- -------- -------- -------------------------

10.10.10.2      disabled disabled 2-1000

Commutateurs Catalyst 6500/6000 ou Catalyst 4500/4000 qui exécutent le logiciel Cisco IOS

- show interfaces interface_type module/port trunk : cette commande vous indique si le port est trunking.

cat6000#show interfaces fastethernet 9/1 trunk

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

Fa9/1     on           isl            trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

Fa9/1     1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain

Fa9/1     1-2,1002-1005

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Fa9/1     1-2,1002-1005

- show vlan : cette commande fournit des informations sur les VLAN et les ports qui appartiennent à un VLAN particulier.

cat6000#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa9/2, Fa9/3, Fa9/4, Fa9/5

Fa9/6, Fa9/7, Fa9/8, Fa9/9

Fa9/10, Fa9/11, Fa9/12

2    VLAN0002                         active    Fa9/13, Fa9/14, Fa9/15, Fa9/16

Fa9/17, Fa9/18, Fa9/19, Fa9/20

Fa9/21, Fa9/22, Fa9/23, Fa9/24

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

!--- Output suppressed.

Remarque : Seuls les ports configurés en tant que ports non agrégés de couche 2 sont affichés. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Configuration des interfaces Ethernet pour la commutation de couche 2 de Configuration des interfaces Ethernet de couche 2.

Dépannage

Utilisez cette section pour dépanner votre configuration.

Le commutateur n'accepte pas de changement de VLAN natif sur un port agrégé, car le port est un port non-802.1Q

Ce problème se produit car le port agrégé ne prend pas en charge l'encapsulation 802.1Q. Un VLAN natif nécessite la prise en charge de la norme 802.1Q sur un port. Si le port ne prend pas en charge la norme 802.1Q, le commutateur ne permet pas de modifier le VLAN natif.

La prise en charge de la norme 802.1Q pour l’agrégation est un facteur dépendant du matériel. Émettez la commande show port capacités afin de vérifier la prise en charge de 802.1Q. L'option d'encapsulation dans le résultat de la commande show port ability indique la prise en charge de la norme 802.1Q pour l'agrégation.

Informations connexes

- Support pour les produits LAN

- Prise en charge de la technologie de commutation LAN

- Support et documentation techniques - Cisco Systems