Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

SDI

NDI

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit des définitions de SDI (Serial Data Input) et NDI (Network Data Input) lorsqu'elles sont affichées dans un débogage, comme dans la section Verify de Configuration de STUN Virtual Multipoint.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

SDI

SDI représente un paquet provenant d’une interface encapsulée STUN (Local Serial Tunneling) et destiné à l’encapsulation série, directe ou TCP.

NDI

NDI représente un paquet qui est arrivé sur le réseau via une encapsulation série, directe ou TCP et qui est destiné à une interface encapsulée STUN.

Informations connexes

- Support technique - Cisco Systems